الهدف

يسمح ملخص النظام للمستخدم بمعرفة المعلومات الأساسية حول نقاط الوصول مثل وصف طراز الجهاز وإصدار البرنامج ووقت بدء تشغيل النظام بحيث يسهل العثور على حل في حالة تعطل الجهاز أو تعطل وظيفته. تتيح إحصائيات الشبكة للمستخدم عرض المعلومات الأساسية حول الخدمات التي تشغلها نقطة الوصول والبروتوكول الذي تستخدمه الخدمة. تساعد هذه المقالة في عرض حالة إحصائيات الشبكة وتساعد في عرض حالة ملخص النظام على نقاط وصول Cisco WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

حالة ملخص النظام

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > ملخص النظام. يتم فتح صفحة ملخص النظام:

يتم عرض المعلومات التالية ضمن منطقة ملخص النظام:

· PID VID — يعرض معرف المنتج (PID) ومعرف الإصدار (VID) لنقطة الوصول.

· الرقم التسلسلي — يعرض الرقم التسلسلي لنقطة الوصول.

· عنوان MAC الأساسي — يعرض عنوان MAC لنقطة الوصول.

· إصدار البرنامج الثابت — يعرض إصدار البرنامج الثابت الحالي لنقطة الوصول.

· المجموع الاختباري للبرنامج الثابت MD5 — يعرض المجموع الاختباري لملخص الرسالة 5 (MD5) للبرنامج الثابت الحالي. المجموع الاختباري هذا هو قيمة التجزئة التي يتم إنشاؤها بعد انتهاء ترقية البرنامج الثابت. يتم إنشاء هذا للتحقق من قيمة تجزئة المجموع الاختباري التي يوفرها موقع الويب الذي تم تنزيل البرامج الثابتة منه. إذا تطابقت قيم التجزئة، فهذا يعني أنه تم تنزيل البرنامج الثابت بنجاح. يتم إستخدام رقم MD5 للتحقق من سلامة البرامج الثابتة.

· اسم المضيف — يعرض اسم المضيف المعين للجهاز.

· وقت عمل النظام — يعرض الوقت بالأيام والساعات والدقائق كانت نقطة الوصول تعمل بشكل مستمر منذ آخر إعادة تشغيل.

· وقت النظام — يعرض وقت النظام الحالي.

· مصدر الطاقة — يعرض مصدر طاقة الجهاز، على سبيل المثال، إذا كان مصدر طاقة الجهاز عبارة عن محول ثم يظهر على أنه التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE).

يتم عرض المعلومات التالية ضمن جدول خدمة TCP/UDP:

· الخدمة — يعرض اسم الخدمة المتوفر.

· البروتوكول — يعرض بروتوكول طبقة النقل المستخدم بواسطة الخدمة.

· عنوان IP المحلي — يعرض عنوان IP لجهاز الشبكة المماثل للخدمة المتصلة. تشير القيمة، الكل، إلى أن أي عنوان IP على الجهاز يمكن أن يستخدم هذه الخدمة.

· المنفذ المحلي — يعرض رقم المنفذ المحلي للخدمة المعينة. يتم إستخدام رقم المنفذ لتلقي طلبات الاتصال.

· عنوان IP البعيد — يعرض عنوان IP للمضيف البعيد الذي يماثل الخدمة المتصلة. تدل القيمة، الكل، على أن جميع البيئات المضيفة البعيدة في تلك الشبكة يمكن أن تستخدم الخدمة.

· المنفذ البعيد — يعرض رقم المنفذ المحلي للمضيف البعيد المقترن بالخدمة.

· حالة الاتصال — يعرض حالة الاتصال للبروتوكول الذي تستخدمه الخدمة. حالات الاتصال ل TCP هي:

- الاستماع — يشير إلى أن الخادم جاهز لقبول طلبات الاتصال، وينتظر لاكتشاف طلب الاتصال.

- Active — يشير إلى أن جلسة عمل الاتصال نشطة ويتم إرسال الحزم واستقبالها.

- قيد الإنشاء — يشير إلى أنه تم إنشاء اتصال بين العميل والخادم.

- Time Wait — يشير إلى وقت الانتظار للمضيف البعيد لتلقي الإقرار الذي تم إرساله بواسطة الخادم لطلب إنهاء الاتصال.

ملاحظة: بالنسبة إلى UDP، يتم عرض الاتصالات في حالة "نشط" فقط.

الخطوة 2. (إختياري) انقر فوق تحديث لتحديث الشاشة وعرض أحدث المعلومات.