الهدف

توفر ساعة النظام خدمة ختم الوقت متزامن مع الشبكة لأحداث البرامج مثل سجلات الرسائل. بدون وقت المزامنة، من الصعب الاحتفاظ بالترابط الدقيق لملفات السجل بين الأجهزة. تكوين إعدادات الوقت على نقطة الوصول اللاسلكية (WAP) أمر مهم لأنه يمكن أن يساعد في أستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها مثل خدمات سجل النظام التي تعرض كل إدخال سجل مع ختم الوقت.

يمكن تكوين وقت النظام يدويا أو تلقائيا. يكون التكوين اليدوي مفيدا عندما لا تكون الشبكة متصلة بخادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP). يتم إستخدام NTP لمزامنة وقت العميل أو الخادم مع وقت خادم آخر أو مصدر وقت مرجعي.

تقدم لك هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات الوقت على WAP الخاص بك بطريقتين: يدويا وتلقائيا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP100 Series

- WAP300 Series

- WAP500 Series

إصدار البرامج

- 1.0.0.17 — WAP571، WAP571E

- 1.0.1.2 — WAP150، WAP361

- 1.0.2.2 — WAP351، WAP131

- 1.0.6.2 — WAP121، WAP321

- 1.2.1.3 — WAP371، WAP551، WAP561

تكوين إعدادات الوقت على WAP

أستخدم صفحة "إعدادات الوقت" على WAP لتعيين وقت النظام يدويا أو لتكوين النظام للحصول على إعدادات الوقت الخاصة به من خادم NTP تم تكوينه مسبقا. بشكل افتراضي، يتم تكوين WAP للحصول على وقته من قائمة معرفة مسبقا بخوادم NTP.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر إدارة > إعدادات الوقت.

الخطوة 2. انقر فوق الزر التبادلي المطلوب للحصول على مصدر الوقت المناسب من مصدر ساعة النظام. الخيارات مذكورة أدناه:

ملاحظة: يعرض وقت النظام الحالي.

- بروتوكول وقت الشبكة (NTP) — يحصل WAP تلقائيا على إعدادات الوقت من خادم NTP. إذا أخترت NTP كمصدر لساعة النظام، فانتقل إلى القسم الفرعي لإعدادات الوقت التلقائي.

- يدويا — يمكنك تكوين إعدادات الوقت يدويا على WAP. إذا أخترت يدويا كمصدر لساعة النظام، فانتقل إلى القسم الفرعي لإعدادات الوقت اليدوي.

تكوين إعدادات الوقت التلقائية

الخطوة 1. انقر فوق زر راديو بروتوكول وقت الشبكة (NTP) من مصدر ساعة النظام لمزامنة الساعة تلقائيا مع خادم NTP.

الخطوة 2. أدخل اسم مضيف خادم NTP أو عنوان IP في حقل عنوان/اسم خادم NTP IPv4/IPv6. لا يوصى باستخدام عنوان IP لهذا الحقل لأنه يمكن أن يتغير بشكل متكرر. يستقبل الجهاز معلومات الوقت من خادم NTP.

ملاحظة: يمكن أن يتكون اسم المضيف من عنوان واحد أو أكثر، وهي مجموعة تصل إلى 63 حرفا ورقميا. إذا كان اسم المضيف يتضمن تسميات متعددة، يتم فصل كل منها بنقطة. يمكن أن يصل طول سلسلة التسميات والفترات بأكملها إلى 253 حرفا.

قد يختلف عدد حقول خادم NTP وفقا ل WAP الخاص بك. يكون عدد الخوادم المتوفرة لكل طراز كما يلي:

- WAP351، WAP131، WAP361، و WAP150 — 4 خوادم NTP

- WAP571، WAP571EWAP121، WAP551، WAP561، WAP371، و WAP321 — خادم NTP واحد

الخطوة 3. أختر المنطقة الزمنية الدولية التي يعمل فيها WAP من القائمة المنسدلة المنطقة الزمنية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الولايات المتحدة الأمريكية (على المحيط الهادئ).

الخطوة 4. (إختياري) لضبط وقت النظام لوقت التوقيت الصيفي (DST)، حدد خانة الاختيار ضبط الوقت لتخصيص التوقيت الصيفي. بمجرد التحقق من ذلك، تظهر الحقول الإضافية لتتيح لك إختيار التاريخ والوقت لبدء DST وإنهائه.

ملاحظة: لا يتبع التوفير في ضوء النهار إلا في بعض البلدان. لن يظهر هذا الخيار إذا أخترت دولة من قائمة المنطقة الزمنية التي لا تستخدم حفظ ضوء النهار.

ملاحظة: إذا لم تكن قد حددت خانة الاختيار ضبط الوقت للتدخيل في ضوء النهار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8.

الخطوة 5. في منطقة بدء عمليات التوفير في ضوء النهار، أختر اليوم والوقت والشهر الذي تبدأ فيه فترة "حفظ ضوء النهار" من القوائم المنسدلة المقابلة.

الخطوة 6. في منطقة "نهاية التوفير في ضوء النهار"، أختر اليوم والوقت والشهر الذي تنتهي فيه فترة "حفظ ضوء النهار" من القوائم المنسدلة المعنية.

الخطوة 7. من القائمة المنسدلة "إزاحة معدلات التوفير في ضوء النهار"، أختر عدد الدقائق التي تريد إضافتها بينما يكون الوقت المحدد لحفظ ضوء النهار قيد التقدم.

الخطوة 8. انقر فوق حفظ لحفظ التكوين.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات الوقت تلقائيا على WAP الخاص بك.

تكوين إعدادات الوقت اليدوي

الخطوة 1. انقر فوق زر الراديو اليدوي في مصدر ساعة النظام لتعيين وقت النظام يدويا.

الخطوة 2. (إختياري) انقر فوق نسخ بجوار وقت النسخ على الكمبيوتر لنسخ إعدادات وقت النظام من الكمبيوتر المحلي.

الخطوة 3. من القوائم المنسدلة لتاريخ النظام، أختر الشهر واليوم والسنة.

الخطوة 4. من القوائم المنسدلة لوقت النظام، أختر الساعات والدقائق. كل الأوقات متعلقة بالمنطقة الزمنية المحلية.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة المنطقة الزمنية، أختر المنطقة الزمنية الدولية التي تعمل فيها نقطة الوصول.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الولايات المتحدة الأمريكية (على المحيط الهادئ).

الخطوة 6. (إختياري) لضبط وقت النظام لوقت التوقيت الصيفي (DST)، حدد خانة الاختيار "ضبط الوقت لتوقيت التوقيت الصيفي". بمجرد التحقق من ذلك، تظهر الحقول الإضافية لتتيح لك إختيار التاريخ والوقت لبدء DST وإنهائه.

ملاحظة: يتبع حفظ ضوء النهار في بعض البلدان. لن يظهر هذا الخيار إذا أخترت دولة من قائمة المنطقة الزمنية التي لا تستخدم حفظ ضوء النهار.

ملاحظة: إذا لم تكن قد قمت بالتحقق من ضبط الوقت لعمليات حفظ ضوء النهار، فعليك التخطي إلى الخطوة 10.

الخطوة 7. في منطقة بدء عمليات التوفير في ضوء النهار، أختر اليوم والوقت والشهر الذي تبدأ فيه فترة "حفظ ضوء النهار" من القوائم المنسدلة المقابلة.

الخطوة 8. في منطقة "نهاية التوفير في ضوء النهار"، أختر اليوم والوقت والشهر الذي تنتهي فيه فترة التوفير في ضوء النهار من القوائم المنسدلة المعنية.

الخطوة 9. من القائمة المنسدلة "إزاحة معدلات التوفير في ضوء النهار"، أختر عدد الدقائق التي تريد إضافتها بينما يكون الوقت المحدد لحفظ ضوء النهار قيد التقدم.

الخطوة 10. انقر فوق حفظ لحفظ التكوين.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات الوقت يدويا على WAP.