الهدف

يسمح ملخص النظام للمستخدم بمعرفة المعلومات الأساسية عن نقطة الوصول مثل معلومات الجهاز والبرامج. يساعد هذا المستند في عرض حالة ملخص النظام على نقاط وصول Cisco WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

· v1.0.1.10 [WAP121 و WAP321]

حالة ملخص النظام

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول، أختر الحالة والإحصائيات > ملخص النظام.

يتم عرض المعلومات التالية ضمن منطقة ملخص النظام:

· PID VID — يعرض معرف المنتج (PID) ومعرف الإصدار (VID) لنقطة الوصول.

· الرقم التسلسلي — يعرض الرقم التسلسلي لنقطة الوصول.

· عنوان MAC الأساسي — يعرض عنوان MAC لنقطة الوصول.

· إصدار البرنامج الثابت — يعرض إصدار البرنامج الثابت الحالي لنقطة الوصول.

· المجموع الاختباري للبرنامج الثابت MD5 — يعرض المجموع الاختباري لملخص الرسالة 5 (MD5) للبرنامج الثابت الحالي. المجموع الاختباري هذا هو قيمة التجزئة التي يتم إنشاؤها بعد انتهاء ترقية البرنامج الثابت. يتم إنشاء هذا للتحقق من قيمة تجزئة المجموع الاختباري التي يوفرها موقع الويب الذي تم تنزيل البرامج الثابتة منه. إذا تطابقت قيم التجزئة، فهذا يعني أنه تم تنزيل البرنامج الثابت بنجاح.

ملاحظة: يتم إستخدام رقم MD5 للتحقق من سلامة البرامج الثابتة.

· اسم المضيف — يعرض اسم المضيف المعين للجهاز.

· وقت عمل النظام — يعرض الوقت بالأيام والساعات والدقائق كانت نقطة الوصول تعمل بشكل مستمر منذ آخر إعادة تشغيل.

· وقت النظام — يعرض وقت النظام الحالي.

الخطوة 2. (إختياري) انقر فوق تحديث لعرض حالة الصفحة الأخيرة.