الهدف

أحداث النظام هي أنشطة داخل النظام قد تتطلب الانتباه والإجراءات اللازمة لتشغيل النظام بسلاسة ومنع حدوث الأعطال. يتم تسجيل هذه الأحداث كسجلات. لإخطار الموظفين المسؤولين حتى يتمكنوا من إتخاذ الإجراء اللازم عند وقوع حدث، يمكن إرسال السجلات إليهم عبر تنبيهات عبر البريد الإلكتروني. يشرح هذا المستند تكوين تنبيه البريد الإلكتروني لإرسال رسائل تنبيه عاجلة وغير عاجلة عبر البريد الإلكتروني للأحداث مثل الإعلام والطوارئ والإنذار بنقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تكوين تنبيه البريد الإلكتروني

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > تنبيه البريد الإلكتروني. يتم فتح صفحة تنبيه البريد الإلكتروني:

التكوين العام

الخطوة 2. حدد تمكين في حقل الوضع الإداري لتمكين ميزة تنبيه البريد الإلكتروني بشكل عام.

الخطوة 3. في الحقل من عنوان البريد الإلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي سيظهر كمرسل تنبيه البريد الإلكتروني. يمكن أن يتكون عنوان البريد الإلكتروني من 255 حرفا.

الخطوة 4. في حقل مدة السجل، أدخل الوقت (بالدقائق) فيما يتعلق بعدد المرات التي يجب فيها إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني إلى عناوين البريد الإلكتروني التي تم تكوينها. المدى هو 30-1440 دقيقة و الافتراضي هو 30 دقيقة.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة "خطورة الرسالة المجدولة"، أختر النوع المناسب من الرسائل التي سيتم إرسالها إلى عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني الذي تم تكوينه مثل حالة الطوارئ والتنبيه والحرج والخطأ والإنذار والإشعار والمعلومات وتصحيح الأخطاء. يتم إرسال هذه الرسائل في كل مرة تنتهي فيها مدة السجل.

· لا شيء — لا يتم إرسال رسائل خطورة.

· حالة الطوارئ - يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عندما يكون الجهاز في حالة حرجة ويتطلب الأمر توجيه اهتمام فوري إليه.

· تنبيه — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عند حدوث أي إجراء مختلف عن التكوين العادي.

· هام — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عندما تكون هناك حالة يكون فيها المنفذ معطلا أو يتعذر على المستخدم الوصول إلى الشبكة. مطلوب إتخاذ إجراء فوري

· خطأ — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عند وجود خطأ تكوين.

· تحذير — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عندما يحاول مستخدم آخر الوصول إلى المناطق غير المقيدة.

· إشعار — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم عند وجود تغييرات أولوية منخفضة على الشبكة.

· معلومات — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم لوصف كيفية تصرف الشبكة.

· تصحيح الأخطاء — يتم إرسال هذا النوع من الرسائل إلى المستخدم مع سجلات حركة مرور الشبكة.

الخطوة 6. من القائمة المنسدلة "خطورة الرسائل العاجلة"، أختر النوع المناسب من الرسائل العاجلة التي سيتم إرسالها إلى عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني الذي تم تكوينه مثل حالة الطوارئ والتنبيه والحرج والخطأ والإنذار والإشعار والمعلومات وتصحيح الأخطاء. يتم إرسال هذه الرسائل على الفور.

ملاحظة: إذا تم تعيين الخيار على "بلا"، فلن يتم إرسال أي رسائل خطورة.

تكوين خادم البريد

الخطوة 7. أدخل اسم المضيف الصحيح لخادم البريد أو عنوان IP في حقل عنوان/اسم IPv4 للخادم.

الخطوة 8. أختر وضع الأمان من القائمة المنسدلة "تشفير البيانات". الخيارات المتاحة هي:

· TLSv1 (Transport Layer Security (الإصدار 1) — هو بروتوكول تشفير يوفر الأمان وسلامة البيانات للاتصال عبر الإنترنت.

· مفتوحة — إنه بروتوكول التشفير الافتراضي ولكن لا يتضمن أية تدابير أمان للحفاظ على أمان البيانات.

الخطوة 9. أدخل رقم منفذ خادم البريد في حقل المنفذ. إنه رقم منفذ صادر يستخدم لإرسال رسائل البريد الإلكتروني. يتراوح نطاق رقم المنفذ الصالح من 0 إلى 65535، ويكون الافتراضي 25 لبروتوكول SMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط) وهو ميزة قياسية للبريد الإلكتروني.

ملاحظة: إذا تم إختيار خيار تشفير البيانات المفتوح في الخطوة 8، فقم بالتخطي إلى الخطوة 12.

الخطوة 10. أدخل اسم المستخدم للمصادقة في حقل اسم المستخدم.

الخطوة 11. أدخل كلمة المرور للمصادقة في حقل كلمة المرور.

تكوين الرسالة

الخطوة 12. أدخل عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني المطلوبة في الحقل (الحقول) إلى عنوان البريد الإلكتروني 1 و 2 و 3 التي يجب إرسال رسائل التنبيه عبر البريد الإلكتروني إليها.

ملاحظة: استنادا إلى المتطلب، يمكنك إما إدخال قيم في كافة حقول "إلى عنوان البريد الإلكتروني" أو إدخال عنوان بريد إلكتروني واحد فقط وترك الباقي فارغا.

الخطوة 13. أدخل موضوع البريد الإلكتروني في حقل موضوع البريد الإلكتروني. يمكن أن يصل عدد أحرف الموضوع إلى 255 حرفا أبجديا ورقميا.

الخطوة 14. انقر فوق إختبار البريد للتحقق من صحة بيانات اعتماد خادم البريد التي تم تكوينها. يرسل هذا رسالة بريد إلكتروني إلى عناوين البريد الإلكتروني التي تم تكوينها للتحقق من أن التكوين يعمل.

الخطوة 15. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.