الهدف

قائمة التحكم في الوصول (ACL) هي قائمة بعوامل تصفية حركة مرور الشبكة والإجراءات المرتبطة المستخدمة لتحسين الأمان. يمكن تحديد قوائم التحكم في الوصول (ACL) بإحدى الطريقتين: بواسطة عنوان IPv4 أو عنوان IPv6. تحتوي قائمة التحكم في الوصول على البيئات المضيفة المسموح لها أو المرفوضة من الوصول إلى جهاز الشبكة. عند تمكين ميزة التحكم في الوصول للإدارة على نقطة الوصول (AP)، يتم تخويل عناوين IP الخاصة بالأجهزة المضيفة المدرجة فقط للوصول إلى واجهة إدارة نقطة الوصول عبر الويب و telnet و SNMP. إذا تم تعطيل ميزة التحكم في الوصول للإدارة، فيمكن لأي شخص الوصول إلى واجهة الإدارة من أي عميل شبكة وتوفير اسم مستخدم وكلمة مرور نقطة الوصول الصحيحة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين قوائم التحكم في الوصول إلى الإدارة (ACLs) على نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

•1.0.3.4

تكوين قائمة التحكم في الوصول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > Management Access Control. تظهر صفحة التحكم في الوصول للإدارة:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل وضع قائمة التحكم في الوصول (ACL) للإدارة لإدارة قائمة التحكم في الوصول.

ملاحظة: تسمح نقطة الوصول بتكوين كل من عنواني IPv4 و IPv6، ومع ذلك، لا يعتبر كلا النوعين من تكوين العنوان إلزاميا. يمكنك تكوين عناوين IPv4 فقط إذا كان ذلك هو النوع الوحيد من البيئات المضيفة في الشبكة التي تحتاج إلى الوصول إلى نقطة الوصول (AP). يلزم فقط تكوين عنوان IPv4 أو IPv6 عند تمكين وضع التحكم في الوصول للإدارة.

الخطوة 3. دخلت العنوان من المضيف أن يكون سمحت إدارة منفذ إلى ال ap في ال IPv4 عنوان 1 مجال. إذا كنت ترغب في إضافة ما يصل إلى أربعة عناوين IPv4 إضافية في حقول عنوان IPv4 2 عبر عنوان IPv4 5.

ملاحظة: يجب أن يكون عنوان IP بتنسيق العلامات-العشرية.

الخطوة 4. أدخل عنوان IPv6 للمضيف في حقل عنوان IPv6 1، إذا كان هناك أي مضيفين IPv6 يحتاجون إلى وصول الإدارة إلى نقطة الوصول. إذا كنت ترغب في إضافة ما يصل إلى أربعة عناوين IPv6 إضافية في حقول عنوان IPv6 2 عبر عنوان IPv6 5.

ملاحظة: يجب أن يكون عنوان IP بتنسيق IPv6 القياسي.

الخطوة 5. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.