الهدف

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية التحقق من اتصال عميل Wi-Fi 6 على نقطة وصول من السلسلة Cisco Business 150.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBW150AX | 10.2.2.0

- cbw151AXM | 10.2.2.0

المقدمة

تعد نقطة الوصول CBW150AX وموسعات شبكة CBW 151AXM الجيل التالي من خط المنتج اللاسلكي للأعمال من Cisco.  أهم ميزة جديدة / تحسين يتمثل في تنفيذ شبكة 802. 11ax / Wi-Fi 6. وتوفر نقاط الوصول الجديدة هذه أداء محسنا من خلال زيادة فعالية الشبكة وقدرتها على إدارة أعداد أكبر من الأجهزة.

في واجهة مستخدم الويب (UI) لنقطة الوصول، يمكنك أن ترى ما إذا كان العملاء قد اتصلوا عبر Wi-Fi 6 أو بعض البروتوكولات الأقدم.

لا تتوافق أجهزة CBW 15x series مع أجهزة CBW 14x/240 Series ولا يتم دعم التواجد على نفس شبكة LAN.

استمر في القراءة لتعرف المزيد.

التحقق من اتصال عميل Wi-Fi 6

الخطوة 1

تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة ب CBW150AX.

الخطوة 2

انتقل إلى مراقبة > ملخص الشبكة > العملاء في القائمة.

الخطوة 3

تحقق من عمود البروتوكول في الجدول. سوف يظهر العملاء المتصلون عبر Wi-Fi 6 على هيئة 802. 11AX.

يمكنك أيضا العثور على هذا عن طريق تحديد العميل من القائمة. تحت معلومات العميل العامة، يظهر إعداد القدرات البروتوكول وعدد التدفقات المكانية التي يدعمها العميل.

القرار

الأمر بهذه البساطة! تعرف الآن التحقق من اتصال عميل Wi-Fi 6 على نقطة وصول CBW150AX.