الهدف

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية إعادة ضبط المصنع لنقطة وصول (AP) 150AX لاسلكية (CBW) من Cisco Business أو موسع شبكة 151AXM.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- نقطة الوصول CBW 150AX AP | 10.2.2.0

- موسع شبكة CBW 151AXM | 10.2.2.0

جدول المحتويات

- إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع باستخدام واجهة مستخدم الويب

- إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع باستخدام مشبك ورق مفتوح

- اعتبارات خاصة

المقدمة

تمثل نقاط الوصول CBW 150AX وموسعات شبكة 151AXM الجيل التالي من خط المنتج اللاسلكي للأعمال من Cisco.

وتتمثل الميزة الرئيسية الجديدة في تنفيذ معيار 802.11ax و Wi-Fi 6. توفر نقاط الوصول الجديدة هذه أداء محسنا عن طريق زيادة فعالية الشبكة وقدرتها على إدارة أعداد أكبر من الأجهزة.

لا تتوافق أجهزة CBW 15x series مع أجهزة CBW 14x/240 Series ولا يتم دعم التواجد على نفس شبكة LAN.

قد يأتي وقت تريد فيه إعادة ضبط إحدى نقاط الوصول هذه للعودة إلى إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية والبدء من البداية. عند إعادة ضبطه على إعدادات المصنع الافتراضية، تفقد جميع التكوينات. ستحتاج إلى إعداد الجهاز مرة أخرى من البداية، لذا تأكد من توفر تفاصيل الاتصال لديك.

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع باستخدام واجهة مستخدم الويب

الخطوة 1

قم بتشغيل نقطة الوصول إذا لم تكن قيد التشغيل بالفعل. تحقق من حالة أضواء المؤشر. عندما يضيء ضوء LED باللون الأخضر، تقدم إلى الخطوة التالية.

سيستغرق تمهيد نقطة الوصول ما بين 8 إلى 10 دقائق.

الخطوة 2

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب لنقطة الوصول الأساسية. افتح مستعرض ويب وأدخل https://ciscobusiness.cisco. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالوصول إلى الموقع، فستحتاج إلى إدخال http://ciscobusiness.cisco. قد تتلقى تحذيرا قبل المتابعة. أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك.

يمكنك أيضا الوصول إلى واجهة مستخدم الويب من خلال إدخال عنوان IP لنقطة الوصول الأساسية في مستعرض ويب.

الخطوة 3

من قائمة واجهة مستخدم الويب، أختر متقدم > أدوات نقطة الوصول الأساسية.

الخطوة 4

انقر فوق علامة التبويب إدارة التكوين. قم بالتمرير لأسفل وحدد إعادة الضبط إلى إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية. سيؤدي هذا إلى حذف كافة التكوينات وتعيين كل شيء مرة أخرى إلى الإعدادات الافتراضية.

الخطوة 5

لإعادة ضبط نقطة الوصول (AP) أو موسع الشبكة ذات القدرة الأساسية، انتقل إلى مراقبة > ملخص الشبكة > نقاط الوصول.

الخطوة 6

حدد نقطة وصول غير أساسية.

الخطوة 7

قم بالتمرير إلى أسفل إلى قسم تفاصيل نقطة الوصول وحدد علامة التبويب أدوات.

الخطوة 8

انقر على زر إعدادات المصنع الافتراضية.

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع باستخدام مشبك ورق مفتوح

إذا كان لديك وصول مباشر إلى نقطة الوصول، يمكنك ببساطة إستخدام مشبك ورق مفتوح أو أي كائن رفيع وقوي آخر يتم وضعه داخل زر إعادة الضبط.

إلغاء توصيل نقطة الوصول. اضغط باستمرار على زر الوضع. أثناء الضغط على الزر، أدخل نقطة الوصول واستمر في الضغط على الزر لمدة 20 إلى 60 ثانية، حتى يصبح مؤشر LED أحمر صلب. ثم أطلق سراحه.

لإعادة ضبط موسع شبكة/نقطة وصول غير أساسية في المصنع، قم بإيقاف تشغيل نقطة الوصول. ابق زر إعادة الضبط مضغوطا. أثناء الضغط على الزر للأسفل، قم بتشغيل نقطة الوصول مرة أخرى وأمسكها لمدة 20 ثانية، حتى يصبح مؤشر LED أحمر صلب، ثم قم بإطلاق.

انتقل إلى إعداد "اليوم صفر" ثم ابدأ توصيل نقاط الوصول الأخرى. ابدأ في الانضمام إلى موسعات الشبكة لديك.

التوقيت هو كل شيء:

- يجب الضغط على زر إعادة الضبط والاحتفاظ به قبل أن يتم تشغيله. بمجرد تشغيل نقطة الوصول، استمر في الضغط على زر إعادة الضبط لمدة 30 ثانية قبل أن تقوم بإطلاقها.

- إذا تم الضغط على زر إعادة الضبط بعد بدء بدء التشغيل، سيتم تجاهل إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية.

- إذا تم الضغط على زر إعادة الضبط لأكثر من 60 ثانية، سيتم تجاهل إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية.

يوجد زر إعادة الضبط على جانب AX 150AX، كما هو موضح هنا.

يوجد زر إعادة الضبط على جانب ال 151AXM، كما هو موضح هنا.

قد يكون من المفيد إعادة ضبط جميع نقاط الوصول وموسعات الشبكة قبل انضمامك إليها في شبكتك. قد لا تكون بعض الإعدادات القديمة متناسقة بين الشبكة القديمة والجديدة.

اعتبارات خاصة

إذا كنت تستخدم العديد من الإعدادات الافتراضية، فلا يجب أن تكون هناك مشاكل في إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ومع ذلك، قد تنطبق الحالات التالية:

- عندما تقوم بإعادة ضبط نقطة الوصول الأساسية، لا تتم إعادة تعيين إعدادات الراديو المخصصة على نقاط الوصول التابعة.

- إذا كان لديك اسم مجموعة جسر تقوم بإعداده عند إجراء تكوينات اليوم صفر الأصلية، يوصى باستخدام نفس اسم مجموعة الجسر أو قد تقوم نقاط الوصول التابعة بقطع الاتصال كل 10 إلى 15 دقيقة للبحث عن اسم مجموعة الجسر القديم.

- وبمجرد إجراء إعادة الضبط، قد تحتاج إلى إستخدام http://ciscobusiness.cisco لتسجيل الدخول للقيام بتكوينات اليوم صفر بدلا من https:// محدد موقع الموارد الموحد (URL).

القرار

لديك الآن بعض التلميحات التي تريد اتباعها لإجراء إعادة ضبط في المصنع على نقاط الوصول اللاسلكية من Cisco Business. يجب أن يساعدك ذلك على البدء من جديد مع نقاط الوصول الخاصة بك.