الهدف

يشرح هذا المقال نمط LED لتمهيد عادي على نقاط الوصول (APs) اللاسلكية 150AX من Cisco Business. تستخدم نقاط الوصول هذه أحدث تقنية Wi-Fi 6.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- نقطة الوصول CBW150AX AP | 10.2.2.0

- موسع شبكة CBW151AXM | 10.2.2.0

المقدمة

تتمثل الميزة الرئيسية الجديدة لهذه السلسلة من نقاط الوصول اللاسلكية من Cisco في تنفيذ معيار 802.11ax، باستخدام Wi-Fi 6.  توفر نقاط الوصول الجديدة هذه أداء محسنا عن طريق زيادة فعالية الشبكة وقدرتها على إدارة أعداد أكبر من الأجهزة.

سوف تستغرق نقاط الوصول هذه عدة دقائق لتحميلها، لذا كن صبورا.

لا تتوافق نقاط الوصول هذه مع سلاسل CBW السابقة التي تتضمن 140AC، 145AC، و 240AC AP، أو 141ACM، 142ACM، و 143ACM Mesh Extenenders.

التمهيد العادي لمصباح LED cbw150AX

مرحلة التمهيد

لون مؤشر LED

تقدم

1

أبيض

يتم توصيل كابل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

2

أخضر وامض

التمهيد الأولي

3

أحمر، أخضر، إيقاف

تمت تهيئة الراديو والانتظار على IP الخاص بالوصلة

4

أخضر، أحمر، إيقاف

تم تهيئة Uplink IP وتهيئة CAPWAP واكتشاف الشبكة الموجودة.

5

أزرق وامض

عدم تطابق إصدار البرامج الثابتة، تحميل برامج ثابتة جديدة وإعادة التمهيد. يتم تخطي هذه الخطوة إذا لم تكن هناك حاجة إليها.

6

أخضر صلب

تم تهيئة CAPWAP وتحميله. انضم إلى الشبكة. لا يوجد عملاء متصلين.

7

أزرق صلب

تم اتصال عميل واحد على الأقل بنقطة الوصول.

تمهيد LED عادي cbw151AXM

مرحلة التمهيد

لون مؤشر LED

تقدم

1

أبيض

يتم توصيل كابل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

2

أخضر وامض

التمهيد الأولي

3

أحمر، أخضر، إيقاف

تشغيل الطاقة الأولية. بدء الشبكة والبحث عن الأصل.

4

أخضر، أحمر، إيقاف

تم تعيين IP. تم تهيئة Capwap

5

أزرق وامض

تم الانضمام إلى الأصل، وفحص إصدار البرنامج الثابت وترقيته (إذا لزم الأمر).

6

أخضر صلب

تطابق إصدار نقطة الوصول للشبكة العنكبوتية. تم الانضمام إلى نقطة الوصول الأساسية. لا يوجد عملاء متصلين.

7

أزرق صلب

تم اتصال عميل واحد على الأقل بنقطة الوصول.