الهدف

الهدف من هذا المقال هو توضيح كيفية عرض الشهادات المثبتة على نقاط الوصول (APs) اللاسلكية (CBW) من Cisco.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- cbw140ac | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- CBW141ACM | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- CBW142ACM | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- CBW143ACM | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- cbw145ac | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- cbw240ac | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

في إصدار البرنامج الثابت CBW 10.8.1.0، يمكنك الآن عرض الشهادات المثبتة حاليا على نقطة الوصول.

للحصول على خطوات لتحديث البرنامج الثابت لنقطة الوصول، راجع برنامج تحديث لنقطة الوصول اللاسلكية من Cisco Business.

لتحميل شهادة مخصصة على نقطة الوصول، اتبع الخطوات الواردة في تحميل الشهادة المخصصة في نقطة الوصول اللاسلكية للشركات من Cisco.

عرض الشهادات

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول الرئيسية الخاصة بك والمتعلقة بالتوافق مع معيار CBW.

الخطوة 2

انتقل إلى متقدم > أدوات نقطة الوصول الأساسية.

الخطوة 3

حدد علامة التبويب الشهادات.

يمكن عرض قائمة الشهادات المثبتة على نقطة الوصول الخاصة ب CBW. يتضمن الجدول المعلومات الاتيه بخصوص الشهادات:

- الاسم

- الاسم الشائع

- تاريخ البدء

- تاريخ الانتهاء

- الحالة

هذا فقط لعرض الشهادات وليس لإضافة أو تثبيت شهادات إضافية.

القرار

ها أنت ذا! يمكنك الآن بسهولة عرض القائمة الكاملة للشهادات المثبتة على نقطة الوصول للفئة CBW في إصدار البرنامج الثابت 10.8.1.0 والإصدارات الأحدث.

إذا كنت تبحث عن المزيد من المقالات حول CBW، فانقر فوق أي من العلامات أدناه!

الأسئلة المتكررة             RADIUS             ترقية البرامج الثابتة             RLANs             تنميط الطلب             تصنيف العملاء             أدوات نقطة الوصول الأساسية             Umbrella             مستخدمو WLAN             التسجيل             تنظيم حركة البيانات             عرائس             متدخلين             إدارة التكوين             وضع شبكة تكوين المنفذ             مرحبا بك في شبكة CBW             شبكة الضيف باستخدام مصادقة البريد الإلكتروني ومحاسبة RADIUS             استكشاف الأخطاء وإصلاحها             إستخدام موجه Draytek مع CBW