الهدف

الهدف من هذا المقال هو توضيح كيفية إعادة ضبط جميع نقاط الوصول في المصنع في وقت واحد في شبكة Cisco Business Wireless (CBW).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- cbw140ac | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- CBW141ACM | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- CBW142ACM | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- CBW143ACM | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- cbw145ac | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- cbw240ac | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

في إصدار البرنامج الثابت CBW 10.8.1.0، أصبح من الممكن الآن إعادة ضبط كافة نقاط الوصول (APs) وموسعات الشبكة (ME) في المصنع باستخدام واجهة مستخدم الويب (UI) في نفس الوقت.

تمحو إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية جميع إعدادات التكوين التي تم تعديلها وتستعيد الجهاز إلى إعداداته الأصلية. للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة ضبط نقطة وصول CBW، راجع إعادة ضبط نقطة وصول CBW إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعادة ضبط جميع الأجهزة في المصنع

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول الرئيسية الخاصة بك والمتعلقة بالتوافق مع معيار CBW.

الخطوة 2

انتقل إلى متقدم > أدوات نقطة الوصول الأساسية.

الخطوة 3

حدد علامة تبويب إدارة التكوين.

الخطوة 4

انقر على زر إعدادات المصنع الافتراضية لجميع نقاط الوصول (APs) لإعادة ضبط جميع نقاط الوصول (APs) و(MEs) في الشبكة.

سيقوم خيار نقطة الوصول الأساسية الافتراضية في المصنع بإعادة ضبط نقطة الوصول الأساسية فقط.

القرار

الأمر بهذه البساطة! لقد قمت بإعادة ضبط جميع نقاط الوصول (APs) إلى CBW و ME في شبكتك بنجاح إلى إعداد إعدادات المصنع الافتراضية.

إذا كنت تبحث عن المزيد من المقالات حول CBW، فانقر فوق أي من العلامات أدناه!

الأسئلة المتكررة             RADIUS             ترقية البرامج الثابتة             RLANs             تنميط الطلب             تصنيف العملاء             أدوات نقطة الوصول الأساسية             Umbrella             مستخدمو WLAN             التسجيل             تنظيم حركة البيانات             عرائس             متدخلين             إدارة التكوين             وضع شبكة تكوين المنفذ             مرحبا بك في شبكة CBW             شبكة الضيف باستخدام مصادقة البريد الإلكتروني ومحاسبة RADIUS             استكشاف الأخطاء وإصلاحها             إستخدام موجه Draytek مع CBW