الهدف

الهدف من هذا المقال هو توضيح كيفية تكوين إعدادات syslog لنقاط الوصول الفردية (APs) أو موسعات الشبكة (MEs) في أجهزة Cisco Business Wireless (CBW).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- cbw140 | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- cbw145 | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- cbw240 | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

في شبكتك، يتم إنشاء سجل رسائل النظام أو رسائل syslog على أجهزة Cisco كلما وقع حدث. تقوم ميزة Syslog بتسجيل أحداث النظام إلى خادم بعيد يسمى خادم syslog. تحتوي كل رسالة من رسائل Syslog على تفاصيل ذلك الحدث الذي يمكن أن يساعدك أو يساعد المسؤول لديك على أستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها.

في إصدار البرنامج الثابت CBW 10.8.1.0، يمكنك الآن تكوين نقاط الوصول (APs) الفردية و MEs لإرسال ملفات السجل الخاصة بهم إلى خادم syslog. قد يكون هذا مفيدا عند تعقب مشكلة يبدو أنها تؤثر على نقطة وصول معينة أو على أنا.

راجع إعداد سجلات رسائل النظام (syslogs) على شبكة CBW لتعيين ومراجعة التسجيل في شبكة CBW.

تكوين syslog لنقطة الوصول الفردية

الخطوة 1

تسجيل الدخول إلى نقطة الوصول الأساسية.

الخطوة 2

انتقل إلى مراقبة > ملخص الشبكة > نقاط الوصول.

الخطوة 3

ستتمكن من عرض قائمة نقاط الوصول (AP) ونقاط الوصول إلى البنية الأساسية (ME) التي تعمل حاليا في عملية النشر. انقر فوق نقطة الوصول/ME المحددة التي ترغب في تكوينها. في هذا المثال، يتم تحديد CBW140-1.

الخطوة 4

قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق علامة التبويب syslog.

الخطوة 5

قم بتكوين عنوان IP لخادم syslog، ومستوى التسجيل، وما إذا كان التسجيل ممكنا أم لا. انقر فوق تطبيق.

يمكن تكوين خادم syslog فقط بواسطة عنوان IP وليس بواسطة اسم المضيف لاسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN).

القرار

الأمر بهذه البساطة! لقد قمت بتكوين ميزة syslog لنقطة الوصول الفردية بنجاح في شبكة CBW الخاصة بك.

إذا كنت تبحث عن المزيد من المقالات حول CBW، فانقر فوق أي من العلامات أدناه!

الأسئلة المتكررة             RADIUS             ترقية البرامج الثابتة             RLANs             تنميط الطلب             تصنيف العملاء             أدوات نقطة الوصول الأساسية             Umbrella             مستخدمو WLAN             التسجيل             تنظيم حركة البيانات             عرائس             متدخلين             إدارة التكوين             وضع شبكة تكوين المنفذ             مرحبا بك في شبكة CBW             شبكة الضيف باستخدام مصادقة البريد الإلكتروني ومحاسبة RADIUS             استكشاف الأخطاء وإصلاحها             إستخدام موجه Draytek مع CBW