الهدف

الهدف من هذا المقال هو المرور فوق ميزة التقاط الحزمة الجديدة في Cisco Business Wireless 140/240 Series في إصدار البرنامج الثابت 10.8.1.0 والإصدارات الأحدث.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- cbw140 | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- cbw145 | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

- cbw240 | 10.8.1.0 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

في إصدار البرنامج الثابت CBW 10.8.1.0، تمت إضافة ميزة "التقاط الحزم" المدمجة لتحسين وظيفة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحسين الأداء.

تتيح ميزة التقاط الحزمة التقاط وتخزين TCP أو UDP أو كل حركة مرور IP التي تمر عبر واجهة إيثرنت على نقطة الوصول (AP) أو موسع الشبكة (ME). سوف يلتقط الملف على هيئة ملف PCAP قياسي والذي يمكنك تنزيله وتحليله في Wireshark أو أي محلل بروتوكول شبكة آخر. نظرا لقصر المساحة على نقطة الوصول (AP) ونقطة الوصول (ME)، يقتصر التقاط الحزم على 5 ميجابت.

من المهم أيضا ملاحظة أنه يمكنك تشغيل التقاط حزمة واحد فقط في أي وقت معين.

التقاط حزمة الوصول

للوصول إلى وظيفة التقاط الحزمة:

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول الخاصة ب CBW.

الخطوة 2

انتقل إلى Expert View بالنقر فوق السهم ثنائي الإتجاه الموجود أعلى الشاشة.

الخطوة 3

انتقل إلى مراقبة > ملخص الشبكة > قائمة نقاط الوصول.

الخطوة 4

حدد نقطة الوصول أو AP التي تريد التقاط البيانات عليها بالنقر عليها.

الخطوة 5

انقر على علامة التبويب التقاط الحزمة بالقرب من أسفل الشاشة.

إذا لم يظهر لديك خيار التقاط الحزمة، فأنت إما ما زلت في طريقة العرض الأساسية أو أنك على وحدة تحكم في الوصول (ACM) طراز CBW142CBW لا تدعم التقاط الحزمة نظرا لأنه لا يحتوي على منافذ إيثرنت.

الخطوة 6

قم بتكوين البروتوكول الذي تريد التقاطه. الخيارات هي:

- IP

- TCP

- UDP

لا يمكن تكوين إعدادات الواجهة والواجهة السلكية على نقطة وصول (AP) غير أساسية باستخدام واجهة واحدة فقط.

الخطوة 7

في الأجهزة متعددة الواجهة مثل CBW240 (الصورة العليا) أو CBW 141ACM (الصورة الوسطى) أو CBW145 (الصورة السفلى) بالإضافة إلى تحديد البروتوكول، يمكنك إختيار منفذ الإيثرنت الذي سيتم التقاطه.

- سيكون إيثرنت 0 دائما هو منفذ الوصلة المتصل بالشبكة السلكية، بينما تكون جميع المنافذ الأخرى هي منافذ الجسر.

- على ال CBW141ACM، كل ميناء جسر ميناء.

أنت يستطيع لا يشكل ربط على ال pass-through ميناء على CBW145.

الخطوة 8

على نقطة الوصول الأساسية، يمكنك إما التقاط حركة مرور البيانات السلكية التي تمر عبر منفذ الإيثرنت أو يمكنك التقاط حركة مرور البيانات التي تنتقل من أو إلى نقطة الوصول الأساسية نفسها. قد يكون هذا مفيدا لالتقاط إتصالات CBW الداخلية واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

الخطوة 9

لتنفيذ الالتقاط، انقر فوق الزر بدء.

سترى إعلام التقاط الحزمة قيد التقدم على الشاشة.

الخطوة 10

بعد ذلك سيتم التقاط حركة مرور البيانات حتى تقوم بالنقر فوق إيقاف الالتقاط أو بتعبئة المخزن المؤقت. عندما يتوقف الالتقاط، فإنه سيقوم بعد ذلك بتحضير الملف وتحويله إلى دور نقطة الوصول الأساسية عبر عملية TFTP في الخلفية.

الخطوة 11

بمجرد أن يكون ملف الالتقاط جاهزا، انقر فوق تنزيل.

يتم حذف الملف بعد تنزيله. كما يتم حذف ملف الالتقاط في حالة إعادة تمهيد نقطة الوصول الأساسية قبل تنزيل الملف.

القرار

لقد فعلتها! لقد قمت بتنفيذ التقاط الحزمة بنجاح على نقطة وصول CBW.

إذا كنت تبحث عن المزيد من المقالات حول CBW، فانقر فوق أي من العلامات أدناه!

الأسئلة المتكررة             RADIUS             ترقية البرامج الثابتة             RLANs             تنميط الطلب             تصنيف العملاء             أدوات نقطة الوصول الأساسية             Umbrella             مستخدمو WLAN             التسجيل             تنظيم حركة البيانات             عرائس             متدخلين             إدارة التكوين             وضع شبكة تكوين المنفذ             مرحبا بك في شبكة CBW             شبكة الضيف باستخدام مصادقة البريد الإلكتروني ومحاسبة RADIUS             استكشاف الأخطاء وإصلاحها             إستخدام موجه Draytek مع CBW