الهدف

تتوفر مجموعة أدوات قطع إضافية لنقطة وصول شبكة Cisco Business Wireless 145AC. ستشرح هذه المقالة الاستخدام ورقم الطراز والمواصفات.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- CBW 145AC (ورقة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

إذا أردت أن تخلق مساحة بين نقطة الوصول وسطح التركيب، فهناك مجموعة متوفرة. تتيح هذه المجموعة إمكانية الوصول إلى منفذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) من خلال كبل توصيل (مرفق) متصل بمنفذ المرور. تتوفر مجموعة أدوات المسافر ضمن تعريف الجزء AIR-AP1815W-KIT=.

مجموعة أدوات فاصل للطراز CBW145AC

مواصفات كابل وحدة التوصيل

- النوع: CAT5E

- الطول: حوالي 65 ملم +/- 10 ملم

- العرض: تقريبا 4.5 مم

مواصفات مجموعة أدوات العزل

جميع الأبعاد بالملليمترات.

القرار

شرحت هذه المقالة مواصفات مجموعة أدوات الفسحة الاختيارية التي تعمل بتيار 145AC.

إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول نقطة وصول Cisco Business، فتحقق من الارتباطات التالية:

- ورقة بيانات نقطة وصول Cisco Business 145AC

- منفذ Cisco Business Wireless 145AC Pass-Through