الهدف

هل تواجه مشاكل في الاتصال بهاتفك الجوال بشبكة CBW؟ قد يكون الإعداد الافتراضي المعطل ل 802.11r يتسبب في مشاكل في الاتصال لك، حسب هاتفك. وستوضح لك هذه المقالة كيفية إتخاذ الخطوات اللازمة لمعرفة ما إذا كان هذا الحل البسيط يساعدك على الإعداد وفي طريقك.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- نقطة وصول Cisco Business Wireless 140AC | (تنزيل الأحدث)

- نقطة الوصول Cisco Business Wireless 145AC | (تنزيل الأحدث)

- نقطة وصول Cisco Business Wireless 240AC | (تنزيل الأحدث)

تغيير إعدادات 802.11r على شبكة CBW

الخطوة 1

قم بالوصول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) من خلال إدخال عنوان IP الخاص بنقطة الوصول الأساسية في متصفح الويب. تأكد من أنك لست على شبكة ظاهرية خاصة (VPN) وإلا فلن يعمل ذلك. إذا واجهت تحذيرات أمان، فحدد مطالبات بالمتابعة.

الخطوة 2

في اليد العليا اليمنى لواجهة مستخدم الويب، انقر فوق الأسهم العكسية للانتقال إلى طريقة عرض الخبراء.

الخطوة 3

سوف تظهر نافذة منبثقة، تسأل إذا ما كنت تريد تحديد عرض خبير. وانقر فوق OK.

الخطوة 4

حدد شبكات WLAN وأيقونة التحرير للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تريد تحريرها.

الخطوة 5

سوف تظهر نافذة منبثقة، تسأل إذا ما كنت تريد المتابعة. طقطقة نعم.

الخطوة 6

انقر فوق علامة التبويب خيارات متقدمة. انقر فوق القائمة المنسدلة ل 802.11r وحدد تمكين.

الخطوة 7

طقطقة يطبق.

الخطوة 8

لحفظ هذه الإعدادات بشكل دائم، انقر فوق أيقونة الحفظ الموجودة في أعلى يمين الشاشة.

القرار

هذا كل شيء! نأمل أن يقوم هذا بإصلاح المشكلة، ويمكنك الآن إستخدام هاتفك الجوال للوصول إلى شبكة CBW. إذا لم تكن كذلك، فراجع الخيارات الأخرى في المقالة، أستكشاف أخطاء شبكة Cisco Business Wireless Mesh وإصلاحها.