ملخص

قد تستمر نقاط الوصول (AP) اللاسلكية للعمل في Cisco في عرض مؤشر LED الوامض الأحمر بعد الانتهاء من إعداد اليوم صفر وإعادة التشغيل. تم تطوير هذا المستند لتمييز هذه المشكلة وتحديد الحل الذي يلزم متابعته بنجاح لإكمال إعداد نقاط الوصول (APs) إلى اليوم صفر.

المنتجات المتأثرة

- 140 فولت من التيار المتردد (ورقة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 145 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 240 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

وصف المشكلة

ترشدك عملية تكوين اليوم صفر لنقطة الوصول من CBW من خلال إعداد نقطة الوصول الجديدة خارج المربع. بعد الانتهاء من الإعداد المبدئي، تعيد نقطة الوصول التمهيد، يمر خلالها مؤشر LED الموجود في نقطة الوصول عبر نقوش لونية متعددة. عندما يومض LED باللون الأخضر، فإنه يشير إلى أن المستخدم يمكنه المتابعة إلى الخطوة التالية. وفي بعض الحالات، بعد الانتهاء من الإعداد الأولي وإعادة التشغيل، قد لا تتجاوز نقطة الوصول نمط مؤشر LED الأحمر الوامض. وهذا يرجع إلى عدم وجود خادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP). يحدد هذا المستند حل هذه المشكلة لإكمال الإعداد الأولي لنقطة الوصول إلى AP ل CBW بنجاح والوصول إلى نقطة الوصول من خلال واجهة الويب.

الحل

من أجل إكمال الإعداد الأولي بنجاح لنقطة الوصول من CBW، تأكد من توصيل نقطة الوصول بمحول أو موجه باستخدام خادم DHCP أثناء التكوين يوم صفر.

حتى إذا قام المستخدم بتعيين عنوان IP ساكن إستاتيكي للإدارة أثناء الإعداد الأولي، يظل خادم DHCP مطلوبا لتعيين عنوان IP ثان يمكن أن يعالج وظيفة AP. بمجرد أن تحتوي نقطة الوصول على كل من عناوين IP المطلوبة، فإنها ستعمل كما هو متوقع ويمكن إكمال الإعداد الأولي بنجاح.

هل تخطط لإضافة نقطة وصول جديدة أو موسع شبكة إلى شبكتك؟ تأكد من وجود خادم DHCP لعملية التثبيت الأولية حتى إذا كنت تخطط لتغييره إلى عنوان ثابت لاحقا.