الهدف

يشرح هذا المقال كيفية حل تعارض التكوينات الافتراضية بين بعض موجهات DrayTek ونقاط الوصول اللاسلكية من Cisco Business.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- 140ac (ورقة البيانات) | 10.0.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 145AC (ورقة البيانات) | 10.0.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 240ac (ورقة البيانات) | 10.0.1.0 (تنزيل الأحدث)

تكوين موجه DrayTek

قد يكون لإعدادات بعض موجهات DrayTek، بما في ذلك Vigor2862، تكوين افتراضي يمنع نقطة الوصول الأساسية (AP) ل CBW من الاتصال بالموجه. قد يتسبب ذلك في حدوث مشاكل في وظائف CBW، مثل الحصول على عنوان IP.

الإصدار هو أن نقطة الوصول الأساسية تستخدم عنوان MAC لبروتوكول تكرار جهاز التوجيه الظاهري (VRRP) من النوع 00:00:5e:00:01:01، والذي لا يقبله موجه DrayTek بشكل افتراضي. قد يقوم هذا الإعداد الافتراضي بحظر عناوين MAC الخاصة ب VRRP من أن يتم إدخالها في جدول ARP الخاص به.

تتوفر تفاصيل حل هذا التكوين في مستند DrayTek التالي: إظهار MAC ل VRRP في جدول ARP. في هذا الحل، تقوم بتعطيل "رفض VRRP MAC في جدول ARP" في إعدادات الموجه وحفظ تغييرات التكوين.

القرار

يجب أن يكون هذا قد حل تعارض التوافق. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول تكوين الموجه، فراجع المورد الخاص بك.