الهدف

الهدف من هذا المستند هو إبراز خطأ مؤقت في واجهة مستخدم منتجات CBW.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- 140 فولت من التيار المتردد (ورقة البيانات) | 10.0.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 145 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.0.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 240 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.0.1.0 (تنزيل الأحدث)

وصف الخطأ

في بعض المستعرضات وبعض جلسات عمل المستخدم، يتم عرض السلاسل النصية داخل واجهة المستخدم كأسماء متغيرة. المثال التالي:

الحل البديل للخطأ

للتعامل مع هذه المشكلة، ببساطة قم بتحديث نافذة المستعرض بالنقر فوق الزر "تحديث" في المستعرض. يتم تمثيلها في أغلب الأحيان برمز دائري أدناه:

إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد موقع هذه الأيقونة في المستعرض الخاص بك، تحقق بالقرب من شريط عنوان URL حيث تقوم بإدخال اسم موقع الويب.

عند تحديث الصفحة، يجب أن تصحح واجهة المستخدم نفسها وتظهر كما يلي: