CBW141ACM CBW142ACM و CBW143ACM

الهدف

الهدف من هذا المقال هو زيادة اطلاعك على موسع شبكة Cisco Business Wireless (CBW) 141ACM. يتم إستخدام موسعات شبكة CBW مع نقطة وصول أساسية (AP) في شبكة شبكة CBW. إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

إذا كنت ترغب في تعلم أساسيات شبكات CBW، فتحقق من:

- Cisco Business: مرحبا بك في الشبكة اللاسلكية Wireless Mesh

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- 141ACM (ورقة بيانات) | 10.0.1.0 (تنزيل الأحدث)

المقدمة

تعتمد أحدث نقاط الوصول للذاكرة CBW على 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2) مع هوائيات داخلية. فهي تدعم أحدث معايير 802.11ac Wave 2 لتوفير أداء فائق وإمكانية وصول أكبر وشبكات عالية الكثافة.

يجب أن تتضمن شبكة CBW Mesh نقطة وصول أساسية CBW (140AC، 145AC، أو 240AC) عاملة ومنفذ شبكة CBW واحد على الأقل. هذه المقالة خاصة بموسع شبكة 141ACM الذي سيتم إستخدامه في شبكة شبكة.

تتوفر موسعات شبكة أخرى لشبكة CBW تتضمن 142ACM و 143ACM (مقالة إرتباط) انقر على هذا الارتباط لمعرفة المزيد حول موسعات شبكة 142ACM و 143ACM. لديك القدرة على إستخدام أي مجموعة من نقاط الوصول الخاصة بالتزويد بالطاقة (CBW) طالما أن نقطة وصول أساسية تم تكوينها ووضعها قيد العمل.

المتطلبات الأساسية قبل إضافة موسع الشبكة

- اتصال إنترنت نشط

- تطبيق الأعمال من Cisco أو قارئ رموز QR أو الوصول إلى https://ciscobusiness.cisco

- موجه (للعمل كخادم DHCP)

- نقطة الوصول الأساسية CBW (140AC/145AC/240AC) مع تمكين الشبكة

تفاصيل موسع شبكة CBW العامة

تنطبق هذه المواصفات على جميع موسعات شبكة CBW:

متعدد المستخدمين (MU) متعدد المدخلات متعدد المخرجات (MU-MIMO) - يسمح بإرسال البيانات المتزامن إلى العديد من العملاء ممن يستطيعون التعامل مع موجة 2802.11ac لتحسين تجربة العميل.

إدارة الشبكة - يمكنك تكوين الشبكة وإدارتها باستخدام تطبيق هاتف جوال أو من خلال متصفح ويب قياسي.

المصادقة والأمان - Wi-Fi Protected Access 2 و 3 (WPA2) و 802. 1X ومصادقة RADIUS والتخويل والمحاسبة (AAA) و 802. 11r و 802. 11i

الحد الأقصى لعدد الأجهزة العميلة اللاسلكية المرتبطة - 200 لكل جهاز لاسلكي Wi-Fi، ليصبح المجموع 400 عميل لكل نقطة وصول

802. 11ac - 2x2 MU-MIMO مع مسارين يشغلان مساحة، بسرعة تصل إلى 867 ميجابت في الثانية وقنوات بسرعة 20 و 40 و 80 ميجاهرتز، بالإضافة إلى تحديد التردد الديناميكي

معدلات البيانات المدعومة

- 802.11a: 6 و 9 و 12 و 18 و 24 و 36 و 48 و 54 ميجابت في الثانية

- 802.11b/g: 1 و 2 و 5.5 و 6 و 9 و 11 و 12 و 18 و 24 و 36 و 48 و 5 و 4 ميجابت في الثانية

- معدلات بيانات 802. 11n على سرعة 2. 4 جيجاهرتز: من 6. 5 إلى 144 ميجابت في الثانية (MCS0-MCS15)

- 802. 11ac معدلات البيانات على 5 جيجاهيرتز: من 6. 5 إلى 867 ميجابت في الثانية (MCS0-MCS9)

إعدادات طاقة الإرسال المتوفرة

- 2.4 جيجاهرتز وحتى 20 ديسيبل لكل ميللي وات

- 5 جيجاهرتز وحتى 20 ديسيبل لكل ميللي وات

الهوائيات المدمجة

- 2.4 جيجاهرتز، كسب 2 ديسيبل متكافئ

- 5 جيجاهرتز، كسب 3 ديسيبل متكافئ

المؤشرات - يشير مؤشر LED الخاص بالحالة إلى حالة أداة تحميل التمهيد، وحالة الاقتران، وحالة التشغيل، وتحذيرات أداة تحميل التمهيد، وأخطاء أداة تحميل التمهيد

الظروف البيئية

- أثناء التشغيل

◦ درجة الحرارة: من 32 إلى 104 درجات فهرنهايت (من 0 إلى 50 درجة مئوية)

◦ الرطوبة: من 10٪ إلى 90٪ (دون تكاثف)

◦ أقصى إرتفاع: 9843 قدما (3000 متر) عند 40 درجة مئوية

- عدم التشغيل (التخزين والنقل)

◦ درجة الحرارة: من -22 إلى 158 درجة فهرنهايت (من -30 إلى 70 درجة مئوية)

◦ الرطوبة: من 10٪ إلى 90٪ (دون تكاثف)

◦ أقصى إرتفاع: 15 000 قدم (4500 متر) عند 25 درجة مئوية

النظام

- ذاكرة DRAM سعة 512 ميجابايت وذاكرة Flash سعة 128 ميجابايت

- معالج رباعي المراكز 710 ميجاهرتز

الاعتبارات البيئية - لضمان توفير أفضل تغطية تردد لاسلكي لنقطة الوصول الخاصة بك، ضع نقطة الوصول في منطقة قريبة قدر الإمكان من الزبائن اللاسلكيين، وهي عملية للقيام بذلك.

المناطق التي يجب تجنبها أو الأماكن التي قد ينتج عنها نطاق أو أداء أقل هي كما يلي.

- في قبو من منزل أو مكتب متعدد الطوابق. الإشارات لازم تخترق عدة حيطان.

- بالقرب من العوائق الكبيرة التي يمكن أن تعيق إشارات الراديو. تجنب مناطق مثل الخزائن المعدنية أو الثلاجات.

- على الأرض تحت مكتب معدني أو أجسام أخرى كثيفة أو متصلة.

ما يوجد في مربع 141ACM

- موسع شبكة Cisco Business 141AC

- مهايئ الطاقة

- كابل الطاقة

- دليل البدء السريع

- قائمة جهات الاتصال للدعم الفني

- Pointer Card China RoHS

- معلومات التوافق (لوحدة الاحتفاظ بالمخزون للاتحاد الأوروبي فقط)

ميزات المنتج

1. مؤشر الدوي للحالة

2. منفذ 48V DC

3. زر ضغط التشغيل/إيقاف التشغيل

4. منفذ PSE-LAN1

5. منافذ LAN2/LAN3/LAN4

6. منفذ USB (للاستخدام المستقبلي)

7. زر الوضع

8. رمز QR

9. فتحة قفل Kensington (على الجانب)

الميزات الفريدة ل 141ACM

يمكن وضع موسع شبكة 141ACM على أي سطح مسطح، مثل سطح المكتب، بجانب سلك لتوصيل الموسع في مخرج. لا يأتي مع أي أقواس تركيب.

يأتي موسع الشبكة هذا مع أربعة منافذ Gigabit Ethernet محلية. وهذا يسمح بمجموعة متنوعة من الاتصالات.

يوفر أحد المنافذ الأربعة الموجودة في وحدة التحكم في الوصول 141ACM الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) ويمكنه تزويد بعض هواتف ميزة حماية مستوى الإدارة (MPP) من Cisco بالطاقة. هذا هو موسع الشبكة الوحيد الذي يتضمن منفذ PoE.

القرار

أصبح لديك الآن فهم أفضل لمواصفات موسع شبكة 141ACM. هل تريد معرفة المزيد؟ راجع المقالات التالية:

مقدمة إلى شبكة             أسئلة متداولة حول الشبكة             جهاز فك تشفير الطراز اللاسلكي من Cisco             تلميحات إعادة التشغيل             إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية             اليوم صفر:التكوين عبر التطبيق / الويب             تطبيق الأجهزة المحمولة مقابل واجهة مستخدم ويب             أفضل الممارسات لشبكة Cisco Business Wireless Mesh              السماح بالقوائم              تحديث البرامج             التعرف على تطبيق CBW             استكشاف الأخطاء وإصلاحها             إعدادات الوقت             أستكشاف أخطاء LED الحمراء وإصلاحها             أسماء مجموعات الجسر