الهدف

الهدف من هذا المقال هو الإجابة على بعض الأسئلة التي قد تكون لديك حول شبكات Cisco Business اللاسلكية. تتضمن الموضوعات التي يغطيها هذا الفصل معلومات عن شبكات الشبكة المعشقة، نقاط الوصول الأساسية، موسعات الشبكة، التوافق، والإدارة.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- 140 فولت من التيار المتردد (ورقة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 141ACM (ورقة بيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 142ACM (ورقة بيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 143ACM (ورقة بيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 145 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

- 240 فولت من التيار المتردد (صحيفة البيانات) | 10.4.1.0 (تنزيل الأحدث)

جدول المحتويات

- الأساسيات

- الميزات الجديدة

- معلومات شبكة عنكبوتية

- تلميحات تسجيل الدخول

- نقاط الوصول الأساسية ونقاط الوصول ذات القدرة الأساسية

- موسعات الشبكة

- الأسئلة المتداولة حول التوافق

- كل شيء عن الأرقام

- الأسئلة المتداولة حول إدارة أجهزتك

- الإدارة الأساسية

- تصفح واجهة الويب

الأساسيات

الميزات الجديدة

مساعدة المبتدئين

يسلط هذا القسم القابل للتبديل الضوء على نصائح للمبتدئين.

تسجيل الدخول

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) لنقطة الوصول الأساسية. للقيام بذلك، افتح مستعرض ويب وأدخل https://ciscobusiness.cisco. قد تتلقى تحذيرا قبل المتابعة. أدخل بيانات الاعتماد.يمكنك أيضا الوصول إلى نقطة الوصول الأساسية بإدخال https://[ipaddress] (من نقطة الوصول الأساسية) في مستعرض الويب.

تلميحات الأدوات

إذا كان لديك أسئلة حول حقل في واجهة المستخدم، تحقق من تلميح الأداة الذي يبدو كالتالي:

هل تواجه مشكلة في تحديد موقع أيقونة القائمة الرئيسية المتوسعة؟

انتقل إلى القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة، إذا لم ترى زر القائمة، فانقر على هذه الأيقونة لفتح قائمة الشريط الجانبي.

تطبيق Cisco Business Wireless

تحتوي هذه الأجهزة على تطبيقات مرافقة تشترك في بعض ميزات الإدارة مع واجهة مستخدم الويب. لن تتوفر كافة الميزات الموجودة في واجهة مستخدم ويب في التطبيق.

تنزيل تطبيق iOS تنزيل تطبيق Android

ما هو الفرق بين منتجات Cisco Business Wireless السابقة وهذه الطرز الجديدة؟

تعتمد نقاط الوصول اللاسلكية الجديدة للشركات من Cisco على شبكة 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2) مع هوائيات داخلية. تدعم نقاط الوصول هذه أحدث معايير 802.11ac Wave 2 لتوفير أداء أعلى وإمكانية وصول أكبر وشبكات عالية الكثافة.

يمكن تكوين نقاط الوصول اللاسلكية للشركات الجديدة من Cisco لشبكة لاسلكية تقليدية أو شبكة لاسلكية. إذا كنت ترغب في التعرف على أساسيات الشبكات الشبكية، فراجع Cisco Business: مرحبا بك في الشبكات الشبكية اللاسلكية.

معلومات شبكة عنكبوتية

ما هي الشبكة اللاسلكية المتداخلة؟

الشبكة العنكبوتية هي نوع من الطوبولوجيا تتصل فيه نقاط الوصول اللاسلكية ببعضها البعض لنقل المعلومات. تعمل هذه الشبكات بشكل ديناميكي لضبط الاحتياجات والحفاظ على الاتصال لجميع المستخدمين.

تعمل نقاط الوصول معا لإنشاء شبكة قوية وناجحة. تستخدم البنية الأساسية للشبكة اللاسلكية نفس موارد الشبكة اللاسلكية التقليدية. ومع ذلك، فإنه يتم تهيئته بشكل مختلف، وذلك باستخدام معدات ذات قدرة شبكة.

ما هي فوائد إستخدام شبكة لاسلكية شبكية؟

تتفوق شبكات Wi-Fi على الشبكات اللاسلكية التقليدية ببعض المزايا. فهي لا تنشئ شبكة منفصلة، لذلك أينما ذهبت في منزلك/مكتبك، تتوفر نقاط WAP للاتصال.

يمكن الاعتماد على شبكة شبكة شبكة الاتصال المعشقة وهي توفر الوحدات الاحتياطية. عندما لا يمكن لإحدى العقد العمل بعد ذلك، يمكن لباقي العقد الاتصال ببعضها البعض، بشكل مباشر أو من خلال عقد وسيطة واحدة أو أكثر.

تقوم البنية الأساسية للشبكة المعشقة بنقل البيانات عبر مسافات كبيرة عن طريق تقسيم المسافة إلى سلسلة من القفزات القصيرة. لا تعمل العقد الوسيطة على تعزيز الإشارة فحسب، بل تعمل أيضا على تمرير البيانات بشكل تعاوني من النقطة A إلى النقطة B من خلال إتخاذ قرارات إعادة التوجيه استنادا إلى معرفتها بالشبكة، أي تنفيذ التوجيه عن طريق اشتقاق مخطط الشبكة أولا.

تقوم شبكات الشبكة حسب التصميم بإنشاء مسارات متعددة بين العقد الخاصة بها. وهذا يعني أنه في حالة فشل عقدة شبكة واحدة، سيكون لنقل البيانات عبر الشبكة مسار آخر يمكن إستخدامه. وهذا ينطبق أيضا على الشبكات اللاسلكية حيث يمكن أن تأخذ الإشارة اللاسلكية عدة مسارات للوصول إلى وجهتها.

ما هو الفرق بين الشبكة اللاسلكية التقليدية والشبكة اللاسلكية؟

تستخدم البنية الأساسية للشبكة اللاسلكية نفس موارد الشبكة اللاسلكية النموذجية. يكمن الاختلاف بشكل رئيسي في شكلها، لكن هذا الاختلاف يوفر العديد من الفوائد الملحوظة.

شبكة لاسلكية تقليدية

شبكة لاسلكية

يعتمد الوصول التقليدي للشبكة اللاسلكية على توصيل نقاط الوصول والموجهات بشبكة سلكية.

يلزم توصيل نقطة الوصول الأساسية ونقطة الوصول ذات القدرة الأساسية (إن أمكن) سلكيا. لا يلزم توصيل بعض نقاط الوصول التابعة بالشبكة السلكية. تتصل العقد لاسلكيا ببعضها البعض. وهذا يفتح مساحة لاتصالات سلكية ضرورية أخرى.

يتم إستخدام موسعات النطاق اللاسلكي والجسر اللاسلكي وإعداد نقطة واحدة في الشبكات التقليدية.

لا توجد أي من هذه التكوينات ضرورية.

الحاجة إلى تجنب التغطية الشاملة لنقاط الدخول لتفادي التثبيتات غير الضرورية.

مزايا الحصول على عقد متعددة لجهاز لاستخدامه. يسمح للجهاز بامتلاك نقاط وصول متعددة عند حدوث الحركة أو في حالة فشل نقطة الوصول.

مفردات الشبكة المعشقة

- نقطة الوصول (AP): جهاز في شبكة يستخدم للسماح للمستخدمين بالاتصال بالشبكة لاسلكيا. قد تتم إضافة تسميات محددة إلى هذا المستند بناء على وظيفته: أساسي، بعيد، جذر، تابع، إلخ.

- شبكة لاسلكية: نوع من أنواع الطوبولوجيا تتصل فيه نقاط الوصول اللاسلكية ببعضها البعض لنقل المعلومات. تعمل هذه الشبكات بشكل ديناميكي لضبط الاحتياجات والحفاظ على الاتصال لجميع المستخدمين.

- نقطة الوصول الأساسية: توفر نقطة الوصول الأساسية الإدارة والتحكم في الشبكة اللاسلكية والمخطط. وهو الجسر الذي يصل إلى بقية الشبكة الخارجية (عادة ما يكون الإنترنت) باستخدام مزود خدمة الإنترنت (ISP). تتصل نقطة الوصول الأساسية مباشرة بالموجه الافتراضي الذي يقوم بدوره بتوجيه حركة مرور البيانات إلى واجهة ISP لشبكة WAN. نقطة الوصول الأساسية هي تنسيق جميع العقد التي توفر خدمات لاسلكية داخل شبكة الشبكة المعشقة. وهو يدير المعلومات الواردة من العقد الموجودة على الشبكة وجودة كل اتصال عميل ومعلومات مجاورة من أجل إتخاذ أفضل قرار بشأن أفضل مسار لتقديم الخدمات اللاسلكية المحسنة إلى العميل المتنقل.

- أساسي: نقطة الوصول الحالية مكلفة بإدارة شبكة WLAN.

- أساسي مفضل: إعداد يتم فيه إدراج نقطة وصول معينة ذات قدرة أولية كمفضلة. في حالة فشل نقطة الوصول الأساسية، ستنتقل نقطة الوصول الأساسية المفضلة. بمجرد أن يتم نسخ نقطة الوصول المفضلة إحتياطيا، فإنها لا تقوم تلقائيا بالتبديل مرة أخرى. ليس لديك تعيين أساسي مفضل.

- نقطة الوصول ذات القدرة الأساسية: نقطة وصول (AP) مزودة باتصال سلكي فعلي في الشبكة مرة أخرى. يلزم توصيل نقطة الوصول هذه بشبكة إيثرنت ويمكن أن تصبح نقطة الوصول الأساسية في حالة فشل نقطة الوصول الأساسية.

- موسع الشبكة: نقطة وصول تابعة عن بعد في الشبكة غير متصلة بالشبكة السلكية.

- نقطة الوصول التابعة: مصطلح عام يمكن تطبيقه على أي نقطة وصول لشبكة لم يتم تكوينها كأساسي.

- نقطة الوصول الأصلية: نقطة الوصول الأصل هي نقطة وصول توفر أفضل مسار للعودة إلى نقطة الوصول الأساسية.

- نقطة الوصول التابعة: نقطة الوصول التابعة هي موسع شبكة يحدد نقطة الوصول الأصل كأفضل مسار للعودة إلى نقطة الوصول الأساسية.

- نقطة الوصول من الخادم: نقطة الوصول من الخادم هي مصطلح عام يشير إلى إتجاه تدفق البيانات عبر نقاط الوصول (APs) عند الانتقال من العميل إلى الخادم.

- نقطة الوصول من الخادم: تنقل نقطة الوصول من الخادم البيانات من الإنترنت إلى العميل.

- نقاط الوصول (APs) ذات الموقع المشترك: موسعات الشبكة الموجودة ضمن نطاق بث قناة نقل البيانات.

- العقد: يشار إلى نقاط الوصول (APs) في هذه المقالة باسم العقد. بشكل عام، تصف العقد أي جهاز يقوم بإجراء اتصال أو تفاعل داخل شبكة، أو لديه القدرة على إرسال المعلومات واستقبالها وتخزينها والاتصال بالإنترنت وله عنوان IP. في الشبكات المعشقة، تضمن معاملات الراديو المحسنة عبر كل العقد تغطية لاسلكية قصوى بينما تقلل تداخل الراديو بين العقد لتوفير سرعات أعلى للبيانات وسعات معالجة أعلى.

- نقل حركة الشبكة: في شبكة شبكة لاسلكية عنكبوتية، تحتاج المعلومات الموجودة في الشبكة المحلية (LAN) إلى الوصول إلى نقطة وصول سلكية للوصول إلى الإنترنت. Backhaul هي عملية إعادة تلك المعلومات إلى نقطة الوصول السلكية.

تلميحات تسجيل الدخول

ربما حاولت تسجيل الدخول إلى CiscoBusiness.cisco، وتواجه مشاكل. اطلع على هذه الاقتراحات البسيطة:

- إذا انتهيت من إكمال عمليات التهيئة التي تتم في اليوم صفر، فقم بإغلاق التطبيق ثم أعد تشغيله.

- تأكد من تحديد معرف مجموعة الخدمة (SSID) الصحيح. هذا هو الاسم الذي أنشأته للشبكة اللاسلكية.

- قطع اتصال أي شبكة VPN إما لتطبيق الأجهزة المحمولة أو للكمبيوتر المحمول. قد تكون حتى متصلا بشبكة VPN يستخدمها موفر خدمة الجوال قد لا تعرفه. على سبيل المثال، هاتف يعمل بنظام التشغيل Android (بالبيكسل 3) مزود بخدمة Google Fi، حيث توجد شبكة خاصة ظاهرية (VPN) مدمجة تتصل تلقائيا دون إعلام. سيحتاج ذلك إلى التعطيل للعثور على نقطة الوصول الأساسية.

- إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام التشغيل Android، فقد تستخدم خادم اسم مجال (DNS) خاص وقد تحتاج إلى تعطيل هذه الميزة للاتصال. للتحقق من ذلك، يمكنك العثور على ذلك عادة ضمن الإعدادات > الشبكة والإنترنت > متقدم > DNS الخاص.

- سجل الدخول إلى نقطة الوصول الأساسية مع https://<ip address الخاص بنقطة الوصول الأساسية>. عنوان نقطة الوصول الأساسي هو عنوان IP المعين الذي أستخدمته في إجراء الإعداد الأولي. إذا أخترت عدم تعيين عنوان يدوي في ذلك الوقت، تحقق من الموجه الخاص بك لعنوان IP ل DHCP المعطى إلى صفحة إدارة نقطة الوصول الأساسية. سيتم تعيين عنوان الإدارة على عنوان MAC 00:00:5e:00:01:01.

- بمجرد تنفيذ الإعداد الأولي، تأكد من إستخدام https:// سواء كنت تقوم بتسجيل الدخول إلى CiscoBusiness.cisco أو من خلال إدخال عنوان IP في مستعرض الويب الخاص بك. بناء على إعداداتك، قد يتم ملء المستعرض تلقائيا ب http:// نظرا لأن هذا هو ما قمت باستخدامه في أول مرة قمت فيها بتسجيل الدخول.

- للمساعدة في حل المشاكل المتعلقة بالوصول إلى واجهة مستخدم الويب أو مشاكل المتصفح أثناء إستخدام نقطة الوصول، في متصفح الويب (Firefox في هذه الحالة) انقر على قائمة فتح، انتقل إلى تعليمات > معلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها وانقر على تحديث Firefox.

نقاط الوصول الأساسية ونقاط الوصول ذات القدرة الأساسية

ما هو الفرق بين نقاط الوصول (AP) الأساسية والقادرة الأساسية؟

نقطة الوصول الأساسية هي الجسر إلى بقية الشبكة الخارجية، والتي عادة ما تكون الإنترنت باستخدام مزود خدمة الإنترنت (ISP). تتصل نقطة الوصول الأساسية مباشرة بالموجه الرئيسي الذي يقوم بدوره بتوجيه حركة مرور البيانات إلى واجهة ISP لشبكة WAN.

نقطة الوصول الأساسية هي تنسيق جميع العقد التي توفر خدمات لاسلكية داخل شبكة الشبكة المعشقة. وهو يدير المعلومات الواردة من العقد الموجودة على الشبكة، كما يقوم بجمع جودة اتصال العميل والمعلومات المجاورة لاتخاذ أفضل قرار بشأن أفضل مسار لتقديم الخدمات اللاسلكية المحسنة إلى العميل المتنقل.

يمكنك ضبط أساسي مفضل في شبكتك إذا كان هناك نقطة وصول معينة تريد تعيينها كأساسي، وإلا فإنه يتم تعيين واحدة تلقائيا. في حالة فشل نقطة الوصول الأساسية المفضلة لسبب ما، فسيتم تسليم نقطة وصول (AP) أخرى مزودة بإمكانية أساسية إلى هذه النقطة تلقائيا. سيتم تشغيل نقطة الوصول الأساسية الجديدة ما لم تفشل. في هذه الحالة، تتولى نقطة الوصول الأساسية المفضلة (في حالة تكوينها) أو نقطة وصول (AP) سلكية أخرى ذات قدرة أساسية دور نقطة الوصول الأساسية.

لكي تكون نقطة الوصول (AP) نقطة وصول أساسية أو نقطة وصول ذات قدرة أساسية، يجب أن يكون هناك اتصال سلكي. موسعات الشبكة ليست ذات قدرة أساسية.

ما هو الفرق بين نقاط الوصول الأساسية ذات القدرة 140AC و 145AC؟

- يحتوي كل من 140AC و 145AC على نفس المعالج ونفس الذاكرة.

- يتم تركيب سقف التيار المتردد 140AC، في حين يتم تركيب الحائط على تيار 145AC.

- لا يحتوي التيار المتردد 140AC على منافذ إيثرنت إضافية. يحتوي التيار المتردد 145AC على ثلاثة منافذ إيثرنت لتوصيل أجهزة إضافية مثل هاتف بروتوكول الإنترنت (IP) أو كاميرا أمان. يمكن أن يوفر أحد منافذ الإيثرنت تقنية التزويد بالطاقة عبر الإيثرنت (PoE).

- يحتوي 145AC على منفذ تمرير واحد (امتداد كبل) يمنح وصول الشبكة إلى جهاز آخر دون الحاجة إلى إستخدام محول. فالأمر يشبه امتلاك قابس آخر على الحائط.

- يحتوي التيار المتردد 145AC على منفذ مسمى بالأخضر على هيئة PSE-LAN1. يمكن أن يوفر هذا المنفذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، ولكن فقط إذا كان 145AC نفسه موصلا بمنفذ 802.3at على الوصلة. إذا كان 145AC متصل فقط بمنفذ توصيل 802.3af، فسيكون لديه طاقة كافية للتشغيل ولكنه غير كاف لتوفير التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت.

كيف تقارن نقطة الوصول (AP) ذات القدرة الأساسية ل 240AC نقاط الوصول من السلسلة 100 Series؟

نقطة الوصول 240AC هي نموذج أداء أعلى. فهو يحتوي على مزيد من أجهزة الراديو والمعالج الأسرع وذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكثر. يحتوي التيار المتردد 240AC على منفذ إيثرنت واحد يمكن إستخدامه لتوصيل أجهزة إضافية.

لماذا أقوم بتكوين نقطة وصول أساسية مفضلة؟

لا يتعين عليك تعيين نقطة وصول مفضلة، ويتم تعيين نقطة وصول أساسية تلقائيا بشكل افتراضي، وإذا فشل الأساسي، تتولى نقطة وصول أخرى ذات قدرة أساسية المسؤولية تلقائيا. ومع ذلك، إذا كان أحد نقاط الوصول ذات القدرة الأساسية/السلكية في موقع بعيد أو غير مرغوب فيه لسبب ما، فقد ترغب في تعيين نقطة وصول مفضلة إلى نقطة وصول أكثر جاذبية.

لا يمكن إستخدام منفذ وصلة إيثرنت PoE على نقطة الوصول الأساسية إلا لتوفير وصلة إلى الشبكة المحلية (LAN)، ولا يمكن توصيله بأية أجهزة أخرى مزودة بإمكانات أساسية أو موسع شبكة.

ماذا لو أردت إضافة نقطة وصول إضافية سعة 140 فولت من التيار المتردد أو 145 فولت من التيار المتردد أو 240 فولت من التيار المتردد بعد تشغيل شبكتي بكفاءة؟

صدق أو لا تصدق، كل ما عليك فعله هو توصيله! ما دامت كل ال APs على ال نفسه VLAN/subnet أنت ثبتت. وسيتم تحديث البرنامج الثابت في نقطة الوصول الجديدة تلقائيا ثم ينضم بعد ذلك إلى الشبكة.

موسعات الشبكة

ما هو الفرق بين موسعات شبكة Cisco Business؟

- يمكن وضع وحدة التحكم في الوصول للبنية الأساسية (ACM) طراز 141ACM على أي سطح مسطح وتتضمن سلك لوصله به. يحتوي هذا الطراز على أربعة منافذ لشبكة إيثرنت، ويمكن لأي منهما حتى تشغيل هاتف أو جهاز آخر باستخدام منفذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) الخاص به.

- يمكن توصيل وحدة التحكم في الوصول للبنية الأساسية (ACM) طراز 142ACM في مخرج تيار متردد ولا تحتوي على أي أسلاك أخرى.

- يمكن تركيب الطراز 143ACM من أحد المنافذ على مسافة تصل إلى ستة أقدام، وهو يحتوي على منفذ إيثرنت واحد.

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول موسعات الشبكة في الجدول التالي:

كيف يمكنني العثور على عنوان MAC على موسع الشبكة؟

يحتوي عنوان MAC على أرقام وحروف في أزواج، يفصل بينها نقطتين.

في معظم نقاط الوصول، بما في ذلك 141ACM، يمكن العثور على عنوان MAC على خارج نقطة الوصول الفعلية. في تطبيق 142ACM و 143ACM، يلزم إخراج جهاز الطاقة لعرض عنوان MAC. للقيام بذلك، قم بتطبيق ضغط خفيف على نقطة الوصول حيث تشير الأسهم. إزلق وقم برفع مكون الطاقة.

في 142ACM و 143ACM، سترى عنوان MAC في المواقع المشار إليها أسفله.

كيف يمكنني إزالة موسع الشبكة؟

لإزالة موسع شبكة من شبكة WLAN الحالية، تحت عرض خبير، انتقل إلى إعدادات لاسلكية > نقاط الوصول. انقر على أيقونة تحرير نقطة الوصول التي تريد تحريرها. انقر صفحة الشبكة وقم ببساطة بتغيير اسم مجموعة الجسر للنشر في شبكة محلية أخرى. تأكد من النقر فوق تطبيق.

كيف يمكنني إضافة موسع شبكة 141ACM أو 142ACM أو 143ACM إضافي إلى شبكة Cisco الشبكية الموجودة؟

من السهل الحصول على هذا الموسع للشبكة إذا كان لديك بالفعل. كل ما عليك فعله هو إضافة عنوان MAC جديد إلى قائمة السماح، باستخدام رمز QR مع تطبيق الجوال (نظرة عامة > إضافة موسع شبكة) أو واجهة مستخدم ويب (إعدادات لاسلكية > مستخدمي WLAN > عناوين MAC المحلية) وإضافة موسع الشبكة ضمن نطاق نقطة وصول CBW. سيتم تحديث البرنامج الثابت على موسع الشبكة الجديد تلقائيا عن طريق سحبه من موسع شبكة آخر ثم ينضم بعد ذلك إلى الشبكة.

كيف يمكنني إضافة موسع شبكة إلى شبكة شبكة شبكة موجودة إذا لم يكن هناك موسع شبكة بالفعل في الشبكة؟

بما أن موسع الشبكة الذي تضيفه لا يحتوي على موسع شبكة آخر، فإنك تحتاج إلى تحديث البرنامج الثابت. يجب أن يعمل التحديث عبر cisco.com، لكن إذا لم يكن بإمكانك تنزيل ملف التحديث إلى جهاز كمبيوتر وتطبيق ملف ap1g5-capwap باستخدام طريقة تحديث HTTP. يمكنك أيضا إستخدام خادم TFTP أو SFTP. للحصول على التعليمات بالتفصيل، راجع برنامج تحديث لنقطة وصول Cisco Business Wireless. قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت أو قد لا تنجح في المحاولة الأولى، يرجى التحلي بالصبر.

الأسئلة المتداولة حول التوافق

إذا كنت تستخدم Mobility Express، هل يمكنني الاحتفاظ بذلك على شبكة LAN نفسها مثل Cisco Business Wireless LAN؟

لا، تحتاج Mobility Express إلى أن تكون على شبكة محلية منفصلة أو تحتاج إلى الترحيل من Mobility Express إلى A2.

كيف يمكنني دمج الشبكة المعشقة على أفضل وجه في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الحالية؟

للتمتع بالفوائد الكاملة التي توفرها نقاط الوصول الجديدة من الأفضل إستخدام المعدات المدرجة في هذه الجداول فقط لجزء الشبكة اللاسلكية الخاص بك.

يمكن لنقاط وصول CBW التالية أن تكون نقطة وصول أساسية أو نقطة وصول ذات قدرة أساسية:

نقطة الوصول الأساسية / نقطة الوصول ذات القدرة الأساسية

نقطة وصول Cisco Business 140AC

نقطة وصول Cisco Business 145AC

نقطة وصول Cisco Business 240AC

يمكن إستخدام نقاط الوصول تلك إما لشبكة أو شبكة لاسلكية تقليدية.

يمكن لنقاط وصول CBW التالية أن تكون موسع شبكة:

موسع الشبكة

موسع شبكة Cisco Business 141AC

موسع شبكة Cisco Business 142AC

موسع شبكة Cisco Business 143AC

ستعمل نقاط الوصول هذه في شبكة شبكة شبكة فقط.

هل منتجات CBW متوافقة مع منتجات WAPs للشركات الصغيرة؟

لا تكون نقاط الوصول من الشركات الصغيرة والمتوسطة متوافقة، مثل WAP125 و WAP571 و WAP351، حيث تستخدم نقاط الوصول هذه تقنية مختلفة. يجب أن يكونوا موجودين في الشبكات الفرعية الخاصة بهم ليعملوا بشكل صحيح.

كل شيء عن الأرقام

توصيات بشأن المسافات والنشر

1. ضع موسعات الشبكة في سطر الموقع لنقاط الوصول ذات القدرة الأساسية.

2. موسعات الشبكة لتدفق البيانات في سطر الموقع الخاص بموسع الشبكة الأصل.

3. تتطلب موسعات شبكة تدفق البيانات قوة إشارة SSID جيدة/ممتازة لنقل البيانات من نقاط الوصول (AP) من الخادم ذات القدرة الأساسية.

4. يجب أن تحتوي موسعات الشبكة على قيمة دنيا لنسبة الإشارة إلى التشويش (SNR) تبلغ 30.

5. تجنب وضع موسعات الشبكة قريبا جدا من موسعات الشبكة الأخرى أو نقاط الوصول الأخرى ذات الإمكانيات الأساسية.

يسرد المخطط التالي مناطق التغطية المتوقعة في مساحة مفتوحة. إذا قمت بنشر الشبكة في منطقة غير مفتوحة، فقم بتقليل هذه القيم بنسبة تتراوح بين 20 و 30٪.

ما هو الحد الأقصى لعدد نقاط الوصول التي يمكن أن تكون في الشبكة؟

يمكن أن يصل إلى 50 بناء على التكوين والبيئة.

ما هو الحد الأقصى لعدد موسعات الشبكة في الشبكة؟

يمكن أن يصل إلى 25 بناء على التكوين والبيئة.

ما هو الحد الأقصى لعدد العملاء لكل نقطة وصول؟

يمكن أن يصل إلى 200 بناء على التهيئة والبيئة.

ما هو العدد الإجمالي للعملاء الذين يمكن أن يكونوا في الشبكة؟

يمكن أن يصل إلى 1000 في شبكة كاملة حسب التكوين والبيئة.

ما هي المساحة تقريبا التي يمكن لنقطة الوصول أن تغطيها؟

ما يصل إلى 2500 قدم مربع، ولكن هذا يعتمد إلى حد كبير على التهيئة والبيئة.

ما مدى التداخل بين التغطية؟

يجب أن تتداخل التغطية بنسبة 10٪ إلى 20٪ على الأقل.

كم عدد SSID التي يمكن تكوينها؟

يمكنك إنشاء حتى 16 معرف SSID منفصل مختلف للوصول إلى الشركات والضيوف.

الأسئلة المتداولة حول إدارة أجهزتك

الإدارة الأساسية

كيف أدير نقاط الوصول؟

للإدارة، يمكنك إستخدام واجهة مستخدم الويب (UI) أو التطبيق Cisco Business Wireless.

إذا أضفت نقطة وصول، كيف يتم تكوينها؟

يمكن نسخ التكوين من نقطة الوصول الأساسية. يجب عليك إدخال عنوان MAC لكل موسعات الشبكة التي تريد إستخدامها في شبكة الشبكة على نقطة الوصول الأساسية. يمكنك إضافة موسع شبكة من خلال واجهة مستخدم ويب أو من خلال تطبيق الأجهزة المحمولة.

تصفح واجهة الويب

ماذا تمثل أيقونات شريط أدوات الرأس على واجهة مستخدم ويب؟

ما الذي تمثله أيقونات جزء التنقل في واجهة مستخدم ويب؟

كيف يمكنني الوصول إلى ميزات إضافية لجزء التنقل؟

بشكل افتراضي، يتم تمكين طريقة العرض القياسية. للوصول إلى كل خيارات القائمة، انقر فوق رمز السهم في القائمة الموجودة أعلى يمين واجهة مستخدم الويب. وهذا يمكن عرض الخبراء. يلزم تمكين هذا المحول لإعداد خيارات متنوعة بما في ذلك Umbrella و Interference و Optimization للتردد اللاسلكي وغير ذلك الكثير.

القرار

الآن بعد أن أصبحت لديك كل هذه المعرفة، يجب عليك أن تكون متحمسا للغاية لتشغيل الشبكة الخاصة بك. هل تريد معرفة المزيد؟ انقر فوق مواضيع المقالة أدناه.

مقدمة إلى شبكة أسئلة متداولة حول الشبكة جهاز فك تشفير الطراز اللاسلكي من Cisco تلميحات إعادة التشغيل إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية اليوم صفر:التكوين عبر التطبيق / الويب تطبيق الأجهزة المحمولة مقابل واجهة مستخدم ويب أفضل الممارسات لشبكة Cisco Business Wireless Mesh السماح بالقوائم تحديث البرامج التعرف على تطبيق CBW استكشاف الأخطاء وإصلاحها إعدادات الوقت أستكشاف أخطاء LED الحمراء وإصلاحها أسماء مجموعات الجسر