الهدف

يأتي SPA122 مع منفذ إيثرنت. في المقابل، لا يأتي SPA112 ومعه منفذ إيثرنت، بل مع منفذ WAN فقط لاتصال الإنترنت. كلا منهما لديه طريقة مشابهة جدا للإعداد. يشرح هذا المقال الإعداد الأولي لكيفية توصيل الجهاز بالكبلات حتى يمكن الوصول إليه.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA112

· SPA122

إصدار البرامج

•1.1.0

الإعداد الأولي

SPA112

الخطوة 1. توصيل كبل الإيثرنت من منفذ الإنترنت الموجود على الجهاز بجهاز شبكة عريض النطاق.

الخطوة 2. قم بتوصيل كبل هاتف من منفذ الهاتف 1 الموجود على الجهاز بهاتف تناظري.

الخطوة 3. قم بتوصيل كبل هاتف من منفذ Phone 2 على الجهاز بهاتف تناظري آخر.

الخطوة 4. قم بتوصيل مهايئ الطاقة من منفذ الطاقة الموجود على الجهاز بمنفذ طاقة.

الخطوة 5. قم بتشغيل الجهاز للوصول إلى أداة التكوين المساعدة لإجراء مزيد من التغييرات.

SPA122

الخطوة 1. توصيل كبل الإيثرنت من منفذ الإنترنت الموجود على الجهاز بجهاز شبكة عريض النطاق.

الخطوة 2. قم بتوصيل كبل هاتف من منفذ الهاتف 1 الموجود على الجهاز بهاتف تناظري.

الخطوة 3. قم بتوصيل كبل هاتف من منفذ Phone 2 على الجهاز بهاتف تناظري آخر.

الخطوة 4. (إختياري) توصيل كبل شبكة إيثرنت من منفذ إيثرنت على الجهاز إلى جهاز آخر على الشبكة.

الخطوة 5. قم بتوصيل مهايئ الطاقة من منفذ الطاقة الموجود على الجهاز بمنفذ طاقة.

الخطوة 6. قم بتشغيل الجهاز للوصول إلى أداة التكوين المساعدة لإجراء مزيد من التغييرات.