الهدف

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين المعلمات المتنوعة في إعدادات الصوت الإقليمية على سلسلة SPA 100.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة مهايئات SPA100

إصدار البرامج

· 1.3.1 (003)

تكوين معلمات متنوعة في الصوت الإقليمي

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين مهايئ الهاتف المساعدة واختر الصوت > الإقليمي. يتم فتح الصفحة الإقليمية:

الخطوة 2. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم متنوعات.

الخطوة 3. في القائمة المنسدلة لمنافذ FXS Port Impedance ثبتت المعاوقة الكهربائية لمنفذ FXS. تتصل واجهة "محطة صرف العملات الأجنبية" (FXS) مباشرة بجهاز هاتف أو فاكس، كما تتصل بحلقة الإمدادات والفولطية ونبرة الطلب. الخيارات هي:

•600

•900

· 600+2.16uF

· 900+2.16uF

· 270+750||150nF

· 220+850||120nF

· 220+820||115nF

· 200+600||100nF

الخطوة 4. دخلت الإدخال كسب في dB في ال FXS ميناء مدخل كسب مجال، هو يستطيع كنت كتبت حتى ثلاثة منازل عشرية. تتحكم قيمة الإدخال في قابلية توصيل الميكروفون. المدى هو من 6. 000 إلى -12. 000. يتم تعيينها على -3 بشكل افتراضي.

الخطوة 5. دخلت الإنتاج كسب في dB في مجال ال FXS أيسر إنتاج مجال، هو يستطيع كنت كتبت حتى ثلاثة منازل عشرية. تتحكم قيمة الإخراج في قابلية إستخدام مكبر الصوت عند تنشيطه. المدى هو من 6. 000 إلى -12. 000. يتم تعيينها على -3 بشكل افتراضي.

الخطوة 6.  أدخل مستوى تشغيل DTMF المحلي في dBm في حقل مستوى تشغيل DTMF، ويمكن كتابته حتى منزلة عشرية واحدة. يتم تعيينها على -16.0 بشكل افتراضي. DTMF (تردد مزدوج مزدوج للطنين) هو الإشارة إلى تولد الهاتف عندما تضغط على مفاتيح هاتف، كل مفتاح مضغوط يولد طنين من ترددات معينة

الخطوة 7. أدخل مدة تشغيل DTMF المحلية بالمللي ثانية في حقل طول تشغيل DTMF.

الخطوة 8. أدخل مستوى تحويل تشغيل DTMF في dBmin في حقل ملف DTMF.

الخطوة 9. أخترت نعم أن يمكن كشف محلي ل DTMF من الكشف كشف من قائمة منسدلة.

الخطوة 10. أختر نعم لتمكين التشغيل المحلي ل OOB DTMF من التشغيل من القائمة المنسدلة تشغيل من القائمة المنسدلة.

الخطوة 11. أختر أسلوب معرف المتصل الذي ترغب في تطبيقه على المكالمة من القائمة المنسدلة أسلوب معرف المتصل. تتوفر الخيارات التالية:

· Bellcore (N.amer، الصين) - CID و CIDCW و VMWI. إرسال FSK بعد الحلقة الأولى (مثل إرسال ETSI FSK بعد الحلقة الأولى) (لا يوجد انعكاس قطبي أو DTAS).

· DTMF (السويد وفنلندا) - CID فقط. تم إرسال DTMF بعد عكس القطبية (وبدون DTAS) وقبل الحلقة الأولى.

· DTMF (الدانمرك) - CID فقط. تم إرسال DTMF قبل الحلقة الدائرية الأولى بدون عكس قطبي وبدون DTAS.

· ETSI DTMF — CID فقط. تم إرسال DTMF بعد DTAS (وبدون عكس للقطبية) وقبل الحلقة الأولى.

· ETSI DTMF مع PR — CID فقط. تم إرسال DTMF بعد عكس القطبية و DTAS وقبل الحلقة الأولى.

· ETSI DTMF بعد Ring — CID فقط. تم إرسال DTMF بعد الحلقة الأولى (لا يوجد انعكاس للقطبية أو DTAS).

· ETSI FSK — CID و CIDCW و VMWI. تم إرسال FSK بعد DTAS (ولكن لا يوجد انعكاس للقطبية) وقبل الحلقة الأولى. انتظار ACK من CPE بعد DTAS ل CIDCW.

· ETSI FSK مع PR (المملكة المتحدة) — CID و CIDCW و VMWI. يتم إرسال FSK بعد عكس القطبية و DTAS وقبل الحلقة الأولى. انتظار ACK من CPE بعد DTAS ل CIDCW. ولا يطبق عكس الاستقطاب إلا إذا كانت المعدات في مأزق.

· DTMF (الدانمرك) مع PR - CID فقط. تم إرسال DTMF بعد عكس القطبية (وبدون DTAS) وقبل الحلقة الأولى.

ملاحظة: القيمة الافتراضية هي Bellcore (N.Amer، الصين).

الخطوة 12. من القائمة المنسدلة حد طاقة المنفذ FXS، أختر قيمة للحقل. الخيارات من 1 إلى 8. الافتراضي هو 3.

الخطوة 13. أختر معيار FSK لمعرف المتصل الذي ترغب في تطبيقه على المكالمة من القائمة المنسدلة معرف المتصل FSK. الافتراضي هو بيل 202.

الخطوة 14. أختر الطريقة التي تريد إستخدامها لاستدعاء الميزة من القائمة المنسدلة أسلوب إستدعاء الميزة. الخيارات هي الافتراضية أو السويد الافتراضية. الافتراضي هو الافتراضي.

الخطوة 15. انقر فوق إرسال لحفظ تغييرات الإعداد.