الهدف

يتم إستخدام تكوين قطبية المنفذ ForeignXchange Station (FXS) لتعيين قطبية منافذ FXS، سواء للأمام أو للعكس، بحيث يكون الاتصال الطرفي بين مقبس RJ-11 ومنفذ صوت الموجه اتصال متناظر.

ملاحظة: يتم تعيين القطبية إلى الأمام بشكل افتراضي. إذا قمت بتغيير القيمة في الوقت الذي يتم فيه توصيل المكالمة أو عندما يتم إسقاط مكالمة نشطة، يمكن للمستخدم سماع صوت نقرة مسموعة بينما تنعكس قطبية الخط.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين منافذ FXS على مهايئات الهواتف من السلسلة SPA100.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

تكوين تكوين قطبية منفذ FXS

الخطوة 1. في أداة تكوين مهايئ الهاتف، أختر الصوت > الخط 1 / الخط 2. تظهر صفحة السطر.

الخطوة 2. قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة تكوين قطبية منفذ FXS.

الخطوة 3. في حقل القطبية في وضع الخمول، أختر القطبية التي تريد تعيينها قبل اتصال مكالمة من القائمة المنسدلة. القيم المحتملة هي للأمام أو العكس. القيمة الافتراضية هي Forward.

الخطوة 4. في حقل قطبية Caller Conn، أختر القطبية التي تريد تعيينها بعد اتصال مكالمة صادرة من القائمة المنسدلة. القيم المحتملة هي للأمام أو العكس. القيمة الافتراضية هي Forward.

الخطوة 5. في حقل قطبية Call Conn، أختر القطبية التي تريد تعيينها بعد اتصال مكالمة واردة من القائمة المنسدلة. القيم المحتملة هي للأمام أو العكس. القيمة الافتراضية هي Forward.

الخطوة 6. انقر على إرسال لحفظ الإعدادات.