الهدف

من أسهل الطرق لتغيير تكوين الأجهزة، وأحيانا تكون الطريقة الوحيدة، هي الوصول إلى أداة تكوين الويب المساعدة. الأداة المساعدة لتكوين الويب هي واجهة مستخدم رسومية (GUI) توفر للمسؤول معالجة مباشرة للجهاز وتحتوي على جميع الميزات المحتملة التي يمكن تغييرها لتعديل أداء الجهاز وشبكة ذلك الجهاز. الهدف من هذا المستند هو توجيهك كيفية تسجيل الدخول والوصول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب في SPA122.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- SPA122 | 1.3.2 (تنزيل الأحدث)

الوصول إلى أداة تكوين الويب المساعدة

الخطوة 1. افتح مستعرض ويب وأدخل عنوان IP لمهايئ الهاتف في شريط العناوين، ثم اضغط على تسجيل الدخول. يتم فتح صفحة تسجيل الدخول.

عنوان IP الافتراضي لمهايئ الهاتف هو 192.168.15.1. إذا لم تظهر أية صفحة ويب، فحاول إعادة تعيين عنوان IP. لإعادة ضبط عنوان IP، استمر في الضغط على زر إعادة الضبط لمدة 30 ثانية. يؤدي هذا إلى إعادة ضبط عنوان IP الافتراضي بالإضافة إلى كل الإعدادات الأخرى على إعدادات المصنع الافتراضية. بدلا من ذلك، يمكنك تكوين عنوان IP الخاص بالكمبيوتر المضيف يدويا ليكون على الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بمحول الهاتف إذا كان معروفا.

قد يظهر تنبيه أمان في المستعرض مع رسالة تفيد بعدم إمكانية الوثوق بشهادة موقع الويب. انقر فوق متابعة أو متابعة. لا يثق المستعرض في الشهادة لأنها تأتي من موقع الويب نفسه، وليس من طرف ثالث.

يستخدم الجهاز وضعي وصول، أحدهما كمسؤول والآخر كمستخدم. يعطي سجل الدخول للمسؤول القدرة على تكوين ميزات أكثر تعقيدا من سجل دخول المستخدم. يتم إستخدام تسجيل دخول المستخدم عندما تتطلب الشبكة التكوين الأساسي

الخطوة 2. أدخل اسم المستخدم للجهاز في حقل اسم المستخدم. اسم المستخدم الافتراضي للمسؤول هو admin وللمستخدم هو cisco.

الخطوة 3. دخلت الكلمة من الأداة في الكلمة مجال. كلمة المرور الافتراضية للمسؤول هي admin وللمستخدم هي cisco.

ملاحظة: إذا نسيت كلمة المرور، فيمكنك إعادة ضبط محول الهاتف على إعدادات المصنع الافتراضية، والتي تقوم بدورها بإرجاع الجهاز إلى تسجيل الدخول الافتراضي.

الخطوة 4. انقر فوق تسجيل الدخول لإدخال الأداة المساعدة لتكوين الويب. يتم فتح صفحة الإعداد السريع:

تتيح صفحة الإعداد السريع للمسؤول إمكانية تكوين الميزات الأساسية للسطر 1 والسطر 2.

يوفر شريط الأدوات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى معلومات مفيدة حول الموجه.

· يسجلك إرتباط تسجيل الخروج من الأداة المساعدة لتكوين مهايئ الهاتف.

· يفتح رابط "حول" نافذة تعرض اسم الجهاز وكذلك إصدار البرنامج الثابت.

· يفتح رابط التعليمات نافذة توفر معلومات عن الخيارات المختلفة للصفحة الحالية التي يتم عرضها.

للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك الروابط إلى جميع مقالات Cisco على SPA122، راجع Cisco SPA122 ATA باستخدام صفحة منتجات الموجه.