الأهداف

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية قبول الأرقام المطلوبة وإرسالها على جهاز SPA122. عندما يقوم المستخدم بكتابة سلسلة من الأرقام، يتم إختبار كل تسلسل في خطة الطلب كتطابق ممكن. مع إدخال المزيد من الأرقام من قبل المستخدم، تتناقص مجموعة المرشحين إلى أن يكون الرقم واحد فقط أو لا يوجد. عندما يقع حدث إنهاء، إما أن يقبل الملحق التقني المتقدم (ATA) التسلسل الذي يقره المستخدم ويبدأ إستدعاء، أو يرفض التسلسل على أنه غير صالح. يسمع المستخدم نغمة إعادة الترتيب (الانشغال السريع) إذا كان التسلسل المطلوب غير صحيح.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

يوضح التالي كيفية معالجة الأحداث التي تم إنهاؤها.

الخطوة 1. إذا لم تتطابق الأرقام المطلوبة مع أي تسلسل في خطة الطلب، يتم رفض الرقم.

الخطوة 2. إذا كانت الأرقام التي تم طلبها مطابقة تسلسل واحد بالضبط في خطة الطلب، فسوف يحدث واحد مما يلي :

· إذا تم السماح بالتسلسل بواسطة خطة الطلب، يتم قبول الرقم ويتم نقله وفقا لخطة الطلب.

· في حالة حظر التسلسل بواسطة خطة الطلب، يتم رفض الرقم.

الخطوة 3. عند حدوث مهلة، يتم رفض الرقم إذا لم تتطابق الأرقام المطلوبة مع تسلسل أرقام في خطة الطلب ضمن الوقت المحدد بواسطة المؤقت بين الأرقام القابل للتطبيق.

· يتم تطبيق المؤقت بين خانات البيانات الطويلة عندما لا تتطابق الأرقام المطلوبة مع أي تسلسل أرقام في خطة الطلب.

· يتم تطبيق المؤقت القصير بين الخانات عندما تطابق الأرقام المطلوبة تسلسلا واحدا أو أكثر من تسلسلات المرشحين في خطة الطلب.

الخطوة 4. عندما يضغط المستخدم على مفتاح الرقم :

· في حالة اكتمال التسلسل والسماح به بواسطة خطة الطلب، يتم قبول الرقم ويتم نقله وفقا لخطة الطلب.

· إذا كان التسلسل غير مكتمل أو تم حظره بواسطة خطة الطلب، يتم رفض الرقم.