الهدف

تتيح لك ميزة خادم الصوت المتدفق (SAS) إمكانية توصيل مصدر صوت بأي من الأسطر واستخدامها كجهاز مصدر صوت دفق.

الهدف من هذه المقالة هو توجيه كيفية تكوين إعدادات خادم الصوت المتدفق لخطوط الصوت (الخط 1 والخط 2) على مهايئات الهواتف من السلسلة SPA100.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· 1.3.2 (014)

تكوين إعدادات SAS لخطوط الصوت

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين مهايئ الهاتف واختر Voice> Line 1 / Line 2. يتم فتح صفحة السطر:

الخطوة 2. أختر نعم لتمكين ميزة تدفق الصوت من القائمة المنسدلة تمكين SAS في الحقل. عند تمكين هذا الخيار، لا يمكن إستخدام البند للمكالمات الصادرة؛ وسيتمكن المستخدم من الرد التلقائي على المكالمات الواردة وحزم بروتوكول نقل الوقت الفعلي للصوت المتدفق (RTP) إلى المتصل.

الخطوة 3. أدخل الفاصل الزمني الذي يقوم فيه خادم الصوت المتدفق بإرسال حزم تحديث الجلسة، وبروتوكول بدء الجلسات (SIP) في حقل SAS DLG Refresh InterVL. ترسل هذه الميزة رسائل لتحديد ما إذا كان الاتصال بالمتصل لا يزال نشطا أم لا. المدى from 0 to 255 ثاني. القيمة الافتراضية هي 30 ثانية.

الخطوة 4. أدخل اسم مجال مؤهل بالكامل (FQDN) أو عنوان IP لمحول RTP في حقل مصدر بيانات RTP الوارد لمحرك أقراص SAS. يتم إستخدام هذه القيمة من قبل سطر SAS في بروتوكول وصف جلسة العمل (SDP) للاستجابة لرسالة دعوة واردة من عميل.

ملاحظة: إذا لم يتم تحديد هذه القيمة أو كانت تساوي 0، فسيتم إستخدام c = 0.0.0.0 و a = sendonly في بروتوكول SDP لإخبار عميل SAS بعدم إرسال أي بروتوكول RTP إلى سطر SAS هذا. في حالة تحديد قيمة غير صفرية، سيقوم عميل SAS بتدفق الصوت إلى العنوان المحدد. إذا كانت القيمة $IP، فسيتم إستخدام عنوان IP الخاص بخط SAS في c = line و a = sendrecv. وفي هذه الحالة، سيقوم عميل SAS بدفق حزم RTP إلى سطر SAS.

الخطوة 5. انقر على إرسال لحفظ الإعدادات.