الهدف

خصائص المنتج للجهاز هي خصائص مثل الحجم والشكل والوظائف والإمكانات. من الأفضل أن يقوم المستخدم بالمرور على مواصفات الجهاز ومميزاته حتى يكون لديه فكرة أفضل عن إمكانية إستخدامه. يمكن الوصول إلى SPA122 من خلال منفذ الإيثرنت ولديه موجه مدمج. يجب الوصول إلى SPA112 عبر DHCP على منفذ الإنترنت. الهدف من هذا المستند هو شرح ميزات المنتج لمهايئ الهاتف التناظري من السلسلة SPA100.

الأجهزة القابلة للتطبيق

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- SPA112 | V 1.3.2(014) (تنزيل الأحدث)

- SPA122 | V 1.3.2(014) (تنزيل الأحدث)

ميزات المنتج

اللوحة العليا

- الهاتف 1/الهاتف 2

- أخضر ثابت — الهاتف التناظري ليس قيد الاستخدام أو ينتظر مكالمة.

- أخضر وامض بطيء — الهاتف التناظري قيد الاستخدام مع SPA.

- قيد الإيقاف — المنفذ غير جاهز.

- الإنترنت

- أخضر وامض — الهاتف التناظري إما يرسل أو يستقبل البيانات عبر منفذ الإنترنت (WAN).

- قيد الإيقاف — الهاتف التناظري ليس لديه حق الوصول إلى الإنترنت.

- النظام

- أخضر ثابت — جهاز سلسلة SPA100 جاهز وقد نال عنوان IP.

- اخضر وامض بطيء — يحصل جهاز سلسلة SPA100 على عنوان IP. بشكل افتراضي، يستخدم DHCP.

- سريع الوميض الأخضر — يقوم جهاز فئة SPA100 بتحديث البرنامج الثابت الخاص به.

- قيد الإيقاف — إما أنه لا يتم توفير الطاقة لجهاز سلسلة SPA100 أو أنه لا يمكن التمهيد.

اللوحة الخلفية

- SPA112

- إعادة ضبط — اضغط على زر إعادة ضبط لإعادة تشغيل جهاز SPA122. لاستعادته إلى إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية، استمر في الضغط على الزر لمدة 20 ثانية.

- الهاتف 1، الهاتف 2 — قم بتوصيل كابل هاتف RJ11 من منفذ الهاتف 1 / الهاتف 2 إلى هاتف تناظري. يمكن تكوين منافذ الهاتف لضمان الاتصال المناسب بشبكة الصوت عبر IP.

- الإنترنت — قم بتوصيل كبل إيثرنت من منفذ الإنترنت بجهاز أو موجه عريض النطاق عبر الشبكة.

- مصدر طاقة تيار مستمر بقدرة 5 فولت — قم بتوصيل مهايئ الطاقة من منفذ الطاقة بمخرج طاقة.

- SPA122

- إعادة ضبط — اضغط على زر إعادة ضبط لإعادة تشغيل جهاز SPA122. لاستعادته إلى إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية، استمر في الضغط على الزر لمدة 20 ثانية.

- الهاتف 1، الهاتف 2 — قم بتوصيل كابل هاتف RJ11 من منفذ الهاتف 1 / الهاتف 2 إلى هاتف تناظري. يمكن تكوين منفذ الهاتف لضمان الاتصال المناسب بشبكة الصوت عبر IP.

- إيثرنت— قم بتوصيل كبل إيثرنت من منفذ الإيثرنت بجهاز LAN على الشبكة الخاصة بك.

- الإنترنت —قم بتوصيل كبل إيثرنت من منفذ الإنترنت بجهاز أو موجه شبكة عريض النطاق.

- مصدر طاقة تيار مستمر بقدرة 5 فولت — قم بتوصيل مهايئ الطاقة من منفذ الطاقة بمخرج طاقة.

لمزيد من المعلومات حول SPA112 و SPA122، قم بسحب هذه المستندات:

- ملاحظات الإصدار الخاصة بالبرنامج الثابت لمهايئ الهاتف التناظري Cisco Small Business SPA112/SPA122 Analog Telephone Adapter Firmware، الإصدار 1.4(1)SR4

- مهايئ الهاتف SPA112 2-Port Phone Adapter

- ترقية البرامج الثابتة في SPA112 و SPA122