الهدف

تساعد إعدادات الإنترنت على تكوين اتصال الإنترنت وكيفية توصيل جهاز بالإنترنت. كما يسمح تكوين إعدادات الإنترنت ل ISP بتوفير نشاط الإنترنت ومراقبته للمساعدة في ضمان اتصال فعال. هناك ثلاثة أنواع من الاتصالات التي يمكنك من خلالها توصيل سلسلة SPA100 بالإنترنت: DHCP، و IP الثابت و PPPoE. بشكل افتراضي، تتصل سلسلة SPA100 من خلال DHCP.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات الإنترنت على مهايئات الهواتف من السلسلة SPA100.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

تكوين إعدادات الإنترنت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد الشبكة > الإعداد الأساسي > إعدادات الإنترنت. تظهر صفحة إعدادات الإنترنت:

إعدادات DHCP (التكوين التلقائي)

الخطوة 1. من القائمة المنسدلة نوع الاتصال، أختر التكوين التلقائي - DHCP إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك يوفر عنوان IP ديناميكي.

الخطوة 2. في حقل وحدة الإرسال القصوى (MTU)، أدخل أكبر وحدة بيانات بروتوكول (بالبايت) ممكنة لنقل الشبكة. القيم المحتملة هي:

· تلقائي — حدد هذا الخيار للسماح لمهايئ الهاتف التناظري (ATA) باختيار قيمة مناسبة.

· يدوي — حدد هذا الخيار لإدخال القيمة. المدى from 576 to 1500 بايت.

الخطوة 3. (إختياري) أدخل اسم الملحق التقني المتقدم (ATA) في حقل اسم المضيف. القيمة الافتراضية هي رقم الطراز الخاص بالجهاز.

يدخل خطوة 4. (إختياري) ال domain name يعين ب ال isp في ال domain name مجال مجال مجال. وإلا، أترك الحقل فارغا.

الخطوة 5. (إختياري) في حقل أمر خادم DNS، أختر الترتيب الذي يتحقق فيه الجهاز من اتصال الإنترنت. القيم المحتملة هي:

· يدوي — يتحقق الجهاز من التهيئة اليدوية المناسبة للإنترنت.

· DHCP - الدليل — يتحقق الجهاز أولا من اتصال DHCP وإذا كانت هناك مشكلة اتصال فإنه يتحقق من تكوين الإنترنت اليدوي من قبل المستخدم.

· يدويا - DHCP — يتحقق الجهاز أولا من تكوين الإنترنت اليدوي بواسطة المستخدم وفي حالة مشكلة الاتصال للتحقق لاحقا من اتصال DHCP.

يدخل خطوة 6. (إختياري) الأساسي DNS يستعمل ب ال DHCP زبون في ال أساسي DNS مجال.

يدخل خطوة 7. (إختياري) الثانوي DNS يستعمل ب DHCP زبون في الثانوي DNS مجال.

الخطوة 8. انقر على إرسال لحفظ الإعدادات.

إعدادات IP الثابتة

الخطوة 1. من القائمة المنسدلة نوع الاتصال، أختر IP ساكن إستاتيكي إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك يوفر عنوان IP ثابت.

الخطوة 2. دخلت في الإنترنت عنوان مجال، العنوان أن كان عينت إلى حسابك ب isp ك.

الخطوة 3. دخلت في حقل قناع الشبكة الفرعية، قناع الشبكة الفرعية الذي تم تعيينه إلى حسابك بواسطة ISP الخاص بك.

الخطوة 4. في حقل البوابة الافتراضية، أدخل عنوان IP للعبارة الذي يوفره مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك.

الخطوة 5. في حقل وحدة الإرسال القصوى (MTU)، أدخل أكبر وحدة بيانات بروتوكول (بالبايت) ممكنة لنقل الشبكة. القيم المحتملة هي:

· تلقائي — حدد هذا الخيار للسماح لمهايئ الهاتف التناظري (ATA) باختيار قيمة مناسبة.

· يدوي — حدد هذا الخيار لإدخال القيمة. المدى from 576 to 1500 بايت.

الخطوة 6. (إختياري) أدخل اسم الملحق التقني المتقدم (ATA) في حقل اسم المضيف. القيمة الافتراضية هي رقم الطراز الخاص بالجهاز.

يدخل خطوة 7. (إختياري) ال domain name يعين ب ال isp في ال domain name مجال مجال. وإلا، أترك الحقل فارغا.

الخطوة 8. (إختياري) في حقل ترتيب خادم DNS، أختر الترتيب الذي يتحقق فيه الجهاز من اتصال الإنترنت. القيم المحتملة هي:

· يدوي — يتحقق الجهاز من التهيئة اليدوية المناسبة للإنترنت.

· DHCP - الدليل — يتحقق الجهاز أولا من اتصال DHCP وإذا كانت هناك مشكلة اتصال فإنه يتحقق من تكوين الإنترنت المعتاد بواسطة المستخدم.

· يدويا - DHCP — يتحقق الجهاز أولا من تكوين الإنترنت اليدوي بواسطة المستخدم وفي حالة مشكلة الاتصال للتحقق لاحقا من اتصال DHCP.

الخطوة 9. (إختياري) أدخل شبكات DNS الأساسية التي يستخدمها عملاء DHCP في حقل DNS الأساسي.

يدخل خطوة 10. (إختياري) الثانوي DNS يستعمل ب ال DHCP زبون في الثانوي DNS مجال.

الخطوة 11. انقر على إرسال لحفظ الإعدادات.

إعدادات PPPoE (خدمة DSL)

الخطوة 1. من القائمة المنسدلة نوع الاتصال، أختر PPPoE إذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) يستند إلى DSL ويستخدم بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE) للاتصال.

الخطوة 2. دخلت في ال username مجال، المستعمل إسم أن يكون استعملت أن يدون داخل ك isp شبكة من خلال PPPoE توصيل.

الخطوة 3. في حقل كلمة المرور، أدخل كلمة المرور التي يتم إستخدامها لتسجيل الدخول إلى شبكة ISP الخاصة بك من خلال اتصال PPPoE.

الخطوة 4. أدخل في حقل اسم الخدمة" اسم الخدمة التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق زر الاتصال عند الطلب Radio. في حقل الاتصال عند الطلب"، أدخل الحد الأقصى لوقت الخمول (فترة عدم النشاط) الذي سيتم بعده قطع اتصال الإنترنت. الحد الأقصى لنطاق وقت الخمول من 1 إلى 9999 دقيقة. القيمة الافتراضية هي 5 دقائق. أو انقر زر إبقاء الراديو حيا إذا كنت تريد أن يكون ATA متصلا بالإنترنت لأجل غير مسمى.

الخطوة 6. في حقل وحدة الإرسال القصوى (MTU)، أدخل أكبر وحدة بيانات بروتوكول (بالبايت) ممكنة لنقل الشبكة. القيم المحتملة هي:

· تلقائي — حدد هذا الخيار للسماح لمهايئ الهاتف التناظري (ATA) باختيار قيمة مناسبة.

· يدوي — حدد هذا الخيار لإدخال القيمة. المدى from 576 to 1500 بايت.

الخطوة 7. (إختياري) أدخل اسم الملحق التقني المتقدم (ATA) في حقل اسم المضيف. القيمة الافتراضية هي رقم الطراز الخاص بالجهاز.

الخطوة 8. (إختياري) أدخل اسم المجال المحدد من قبل ISP في حقل اسم المجال. وإلا، أترك الحقل فارغا.

الخطوة 9. (إختياري) في حقل أمر خادم DNS، أختر الترتيب الذي يتحقق فيه الجهاز من اتصال الإنترنت. القيم المحتملة هي:

· يدوي — يتحقق الجهاز من التهيئة اليدوية المناسبة للإنترنت.

· DHCP - الدليل — يتحقق الجهاز أولا من اتصال DHCP وإذا كانت هناك مشكلة اتصال فإنه يتحقق من تكوين الإنترنت اليدوي من قبل المستخدم.

· يدويا - DHCP — يتحقق الجهاز أولا من تكوين الإنترنت اليدوي بواسطة المستخدم وفي حالة مشكلة الاتصال للتحقق لاحقا من اتصال DHCP.

يدخل خطوة 10. (إختياري) الأساسي DNS يستعمل ب ال DHCP زبون في ال أساسي DNS مجال.

يدخل خطوة 11. (إختياري) الثانوي DNS يستعمل ب ال DHCP زبون في الثانوي DNS مجال.

الخطوة 12. انقر على إرسال لحفظ الإعدادات.