الهدف

إعدادات ميزة الاتصال مفيدة جدا، مما يتيح لك تكوين ميزات مختلفة للمكالمات، مثل الإرسال، والمؤتمرات، وأرقام الطوارئ. تتيح لك هذه الميزة المزيد من التحكم في المكالمة وتحسين أداء المكالمة.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات ميزة الاتصال على أجهزة SPA100 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· 1.3.1 (003)

إعدادات ميزة الاتصال

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين مهايئ الهاتف المساعدة أختر يتم فتح صفحة الصوت > الخط.السطر:

الخطوة 2. قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة إعدادات ميزة الاتصال.

الخطوة 3. أختر الحالة التي تريد تعيينها إلى "الحضور الأعمى" ثم النقل من القائمة المنسدلة تمكين Attn-Xfer. تتيح هذه الميزة ل ATA تنفيذ نقل مراقب عن طريق إنهاء المكالمة الحالية ونقل المكالمة، عند تعطيلها تقوم بنقل المكالمة مع الحفاظ على كلا الاتصالات.

الخطوة 4. أختر الحالة التي تريد تعيينها لاستدعاء النقل عندما يكون في وضع المؤتمر من القائمة المنسدلة Xfer When Hangup Conf.  عندما تكون هذه الميزة ممكنة، فإنها تقوم بنقل ATA عند انتهاء مكالمة مؤتمر.

الخطوة 5. أختر الحد الأقصى لعدد المشاركين في مكالمة مؤتمر من القائمة المنسدلة منافذ جسر المؤتمرات.

الخطوة 6. أدخل أنماط أرقام الطوارئ المفصولة بفاصلات في حقل رقم الطوارئ لتعطيل الذاكرة المؤقتة أثناء وجود المكالمة قيد التقدم. ترجع ميزة فلاش الربط إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء مكالمة الطوارئ.

الخطوة 7. أدخل معرف المستخدم أو عنوان URL الخاص بخادم دفق الصوت التلقائي في حقل خادم MOH.

الخطوة 8. أدخل اسم الخادم في عنوان URL جسر المؤتمرات لدعم المؤتمرات الخارجية.

الخطوة 9. أختر الحالة التي تريد تعيينها إلى طلب IP من القائمة المنسدلة تمكين طلب IP. التنسيق هو [userID@]a.b.c.d[:port].

ملاحظة: يجب أن يستخدم "userID" قيما رقمية، ويشير الرمز "@" إلى المفتاح *، بينما يمثل كل من A و B و C و D قيما تتراوح بين 0 و 255. إذا لم يتم توفير رقم منفذ، فإن المنفذ الافتراضي هو 5060.

الخطوة 10. أدخل رقم معرف علبة البريد في حقل معرف علبة البريد.

الخطوة 11. انقر فوق إرسال لحفظ التغييرات التي أجريتها.