الهدف

توفر سلسلة SPA100 منفذي خط هاتف، وهاتف 1 وهاتف 2. يمكن تعيين كل سطر لمستخدم معين. توفر أداة التكوين المساعدة من سلسلة SPA100 خيار تعيين التفضيلات الخاصة بالمستخدم لكل خط هاتف. هذه المقالة عبارة عن حزمة كاملة من جميع إعدادات المستخدم والتي تتضمن إعادة توجيه المكالمات وإعادة توجيه المكالمات الانتقائي والطلب السريع وإعدادات الحلقة. تكون كل هذه الإعدادات ضرورية للمسؤول ليعمل بشكل فعال ويوفر الوقت بعد تكوين هذه الإعدادات. تشرح هذه المقالة بالتفصيل هذه التفضيلات وكيفية تعيينها.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.1(004)

إعدادات المستخدم

ملاحظة: هذه الإعدادات أيضا قابلة للتكوين لصفحة المستخدم الثانية من واجهة المستخدم الرسومية. إعدادات إلى conf

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Voice > User1. يتم فتح صفحة المستخدم 1:

ملاحظة: يجب على المسؤول تمكين الإعدادات المقابلة أولا على صفحة السطر 1 ثم إدخال رقم ذلك الحقل المحدد في صفحة المستخدم 1 لكي تعمل الميزة بشكل صحيح. قم بتمكين CFWD all Serv، CFWD Busy Serv و CFWD No ANS Serv في قسم اشتراك الخدمة المكمل من صفحة السطر 1 قبل تكوين قسم إعدادات إعادة توجيه الاتصال من صفحة المستخدم 1.

الخطوة 2. في قسم إعدادات إعادة توجيه الاتصال الخاصة بالمستخدم من الصفحة 1 صفحة لأسفل.

· CFWD All Dest — إذا تم تمكين حقل CFWD All Serv في صفحة السطر 1، فأدخل رقم الهاتف المطلوب الذي يريد المسؤول إعادة توجيه جميع المكالمات في حقل Cfwd All Dest.

· CWD Busy Dest — إذا تم تمكين حقل CFWD Busy Serv في صفحة السطر 1، فأدخل رقم الهاتف المطلوب الذي يرغب المسؤول في إعادة توجيه كافة المكالمات إذا كان خط الهاتف مشغولا في حقل Dest مشغول ل CFWD.

· CFWD No ANS Dest — إذا تم تمكين حقل CFWD No ANS Serv في صفحة السطر 1، فأدخل رقم الهاتف المطلوب الذي يريد المسؤول إعادة توجيه جميع المكالمات إذا لم يكن هناك إجابة من الرقم المتصل في حقل CFWD No ANS Dest.

· CFWD No ANS تأخير — أدخل التأخير الزمني بالثواني قبل إعادة توجيه المكالمة إذا لم يكن هناك إستجابة من الرقم المستدعى في حقل CFWD No ANS Delay. وستنتظر هذه الرسالة الوقت المحدد، وإذا لم ترد أية إجابة، فستتم إعادة توجيه المكالمة. الإعداد الافتراضي هو 20 ثانية.

ملاحظة: يمكن أيضا تمكين إعدادات إعادة توجيه الاتصال الانتقائي على هذا الجهاز. باستخدام مساعدة من هذه الميزة، يتم تحويل مكالمة من رقم محدد إلى رقم وجهة مرغوب فيه. يمكن إعادة توجيه ما يصل إلى 8 مكالمات إلى رقم وجهة مطلوب.

الخطوة 3.  انتقل إلى قسم إعدادات إعادة توجيه الاتصال الانتقائي بالصفحة.

· المتصل CFWD SEL1-8 — أدخل الرقم المحدد الذي يريد المسؤول إعادة توجيه المكالمة إلى رقم آخر في حقل المتصل CFWD SEL1.

· CFWD SEL1-8 Dest — أدخل رقم الوجهة الذي يريد المسؤول إعادة توجيه المكالمة إليه عند استدعاؤه بواسطة الرقم المحدد في الخطوة 2 في حقل CFWD SEL1 Dest.

· CFWD Last Caller — أدخل في هذا الحقل رقم المتصل الذي تتم إعادة توجيهه بشكل نشط إلى CFWD Last Dest باستخدام رمز تنشيط إعادة توجيه الاتصال.

· CFWD Last Dest — أدخل في هذا الحقل رقم إعادة التوجيه لمعلمة المتصل الأخير الخاصة ب CFWD.

· حظر آخر مستدعي — أدخل في هذا الحقل معرف المتصل الذي تم حظره عبر خدمة آخر مستدعي للحجب.

· قبول آخر مستدعي — أدخل في هذا الحقل معرف المتصل الذي تم قبوله عبر خدمة "قبول آخر مستدعي".

الخطوة 4. انتقل إلى قسم "إعدادات الطلب السريع" بالصفحة.

· اطلب السرعة 2-9 — بالنسبة لحقول طلب السرعة 2-9، أدخل رقم الهاتف الذي ترغب في تعيينه إلى رقم الزر المطابق. تم حجز فتحة رقم الطلب السريع 1 للبريد الصوتي.

الخطوة 5. انتقل إلى قسم "إعدادات الخدمة التكميلية" بالصفحة.

· إعداد وزن التعبئة — أختر من القائمة المنسدلة نعم أو لا لاستخدام انتظار المكالمات لكل المكالمات. تم تعيين الافتراضي على نعم.

· حظر إعداد CID — أختر من القائمة المنسدلة نعم أو لا لحظر معرف المتصل لكافة المكالمات. يتم تعيين الافتراضي على "لا".

· حظر إعداد ANC — أختر من القائمة المنسدلة نعم أو لا لحظر المكالمات المجهولة. يتم تعيين الافتراضي على "لا".

· إعداد DND — أختر من القائمة المنسدلة نعم أو لا لاستخدام خيار DND (عدم الإزعاج). يتم تعيين الافتراضي على "لا".

· إعداد CID — أختر من القائمة المنسدلة نعم أو لا، لاستخدام خيار إنشاء معرف المتصل. تم تعيين الافتراضي على نعم.

· إعداد CWID — أختر من القائمة المنسدلة نعم أو لا، لاستخدام إنشاء معرف المتصل المتصل الذي ينتظر المكالمة. تم تعيين الافتراضي على نعم.

· إعداد الحلقة المخصصة — أختر من القائمة المنسدلة نعم أو لا، لاستخدام الحلقة المميزة. تم تعيين الافتراضي على نعم.

· إعداد "الاتصال الآمن" — أختر من القائمة المنسدلة "نعم" أو "لا". في حالة تعيينها على "نعم"، تكون جميع المكالمات الصادرة آمنة، ويكون للمستخدم خيار الطلب على *19 لتعطيل أمان المكالمة. في حالة تعيينها على "لا"، تكون جميع المكالمات الصادرة غير آمنة، ويكون للمستخدم خيار إجراء مكالمة آمنة من خلال الاتصال ب *18.

ملاحظة: لا يعمل هذا الإعداد إلا إذا تم تعيين Secure Call Serv على "نعم" على واجهة السطر.

· انتظار الرسائل — أختر من القائمة المنسدلة نعم أو لا. إذا تم تعيينها على نعم، فإنها تنشط نغمة التأتأة وإشارة VMWI. يتم تعيين الافتراضي على "لا".

· قبول طلب إسترجاع الوسائط — أختر من القائمة المنسدلة "أبدا" أو "تلقائي" أو "يدوي". إذا لم يتم تحديد أبدا، فإنها لا تقبل مكالمات الاسترجاع أبدا. في حالة تحديد تلقائي، فإنه يقبل المكالمات تلقائيا دون إجراء رنين. إذا تم تحديد يدوي، فسيرن الهاتف وسيتعين انتقاء المكالمة يدويا قبل بدء الاسترجاع. يتم تعيين الافتراضي على تلقائي.

· وضع إسترجاع الوسائط — أختر من القائمة المنسدلة، وضع الاسترجاع المفترض محليا عند إجراء مكالمة لطلب إسترجاع الوسائط. الخيارات هي المصدر والمرآة. يتم تعيين الافتراضي على المصدر.

· نوع إسترجاع الوسائط — أختر من القائمة المنسدلة، نوع الاسترجاع الذي يفترض محليا عند إجراء مكالمة لطلب عملية إسترجاع وسائط. الخيارات هي وسائط وحزمة. الإعداد الافتراضي معين على الوسائط.

الخطوة 6. انتقل إلى قسم إعدادات الحلقة المميزة في الصفحة.

· حلقة 1 - 8 المتصل — أدخل في هذه الحقول، ونمط رقم المتصل لتشغيل حلقة مميزة لما يصل إلى 8 متصلين.

الخطوة 7. انتقل إلى قسم "إعدادات الحلقة" في الصفحة.

· الحلقة الافتراضية — أختر من القائمة المنسدلة، نمط الحلقة الافتراضي. يتم تعيين الافتراضي على 1.

· النمط الافتراضي ل CWT — أختر من القائمة المنسدلة والنمط الافتراضي ل CWT (انتظار المكالمات). يتم تعيين الافتراضي على 1.

· عقد حلقة التذكير — أختر من القائمة المنسدلة، نمط الشبكة الدائرية للتذكير بمكالمة إحتجاز عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار. يتم تعيين الافتراضي على 8.

· حلقة إعادة الاتصال — أختر نموذج القائمة المنسدلة، نمط الحلقة لإشعار إعادة الاتصال. يتم تعيين الافتراضي على 7.

· Cfwd Ring Splash Len — أدخل في هذا الحقل، مدة بداية الحلقة عند إعادة توجيه مكالمة (تتراوح من 0 إلى 10.0 ثانية). يتم تعيين القيمة الافتراضية على 0.

· Cblk Ring Splash Len — أدخل في هذا الحقل مدة تشغيل الشبكة الدائرية عندما يتم حظر مكالمة (تتراوح من 0 إلى 10.0 ثانية). يتم تعيين القيمة الافتراضية على 0.

· نهج حلقة VMWI — أختر أحد الخيارات التالية لهذا الحقل من القائمة المنسدلة. التقصير ثبتت إلى VM جديد يتوفر.

- VM متوفر جديد — إذا تم تحديد VM متوفر جديد، فيتم تشغيل تشويش الحلقة طالما أن هناك رسائل صوتية جديدة.

- تتوفر ميزة VM الجديدة — إذا أصبح الجديد متوفرا بتقنية VM، حينئذ يتم تشغيل ميزة تشويش الشبكة عند النقطة التي يتم فيها تلقي الرسالة الصوتية الجديدة الأولى.

- تصل رسالة VM جديدة — في حالة وصول رسالة VM جديدة يتم تحديدها، يتم تشغيل تشويش الحلقة عند زيادة عدد رسائل البريد الصوتي الجديدة.

· VMWI Ring Splah Len — أدخل في هذا الحقل مدة تشغيل الشبكة الدائرية عند وصول رسائل جديدة قبل تطبيق إشارة VMWI. المدى from 0 to 10.0 ثاني. يتم تعيين القيمة الافتراضية على 0.

· حلقة على عدم وجود VM جديد — أختر من القائمة المنسدلة نعم أو لا. في حالة تحديد نعم، يقوم ATA بتشغيل تشويش حلقي عندما يرسل خادم البريد الصوتي رسالة SIP NOTIFY إلى ATA، تشير إلى أنه قد تم قراءة جميع رسائل البريد الصوتي. يتم تعيين الافتراضي على "لا".

الخطوة 8. انقر فوق إرسال لحفظ التغييرات التي أجريتها.