الهدف

يتم إستخدام إعدادات إعادة توجيه المكالمات الانتقائية للمسؤول عند تعيين أرقام إلى أرقام الهاتف بحيث يتمكن المستخدم من الاتصال مباشرة، على سبيل المثال، بالهواتف المستخدمة من قبل رقم المحول 1 أو أي رقم يعرف رقم الهاتف بحيث كلما قام المستخدم بعرض رقم على رقم المستخدم التالي. توضح هذه المقالة إجراء تكوين إعدادات إعادة توجيه الاتصال الانتقائي على سلسلة SPA100.

الجهاز القابل للتطبيق

· SPA112

· SPA122

إصدار البرامج

· 1.3.1 (003)

إعدادات إعادة توجيه المكالمات الانتقائية

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين ويب لمهايئ الهاتف واختر Voice>مستخدم. يتم فتح صفحة المستخدم:

الخطوة 2. أدخل رقم متصل PSTN (شبكة هاتف محولة عامة) أو معرف المتصل في حقل المتصل باسم CFWD Sel الذي ترغب في إعادة توجيهه إلى رقم هاتف معين.

ملاحظة: في حالة رغبة المسؤول في مطابقة رقم محدد أدخل الرقم برقم * بجانبه، فهذا سيجعل الرقم يطابق مواصفات المسؤول. في حالة رغبة المسؤول في إدخال رقم وليس الرقم المحدد الذي يمكنه إستبدال الأرقام غير المعروفة به.

الخطوة 3. أدخل وجهة رقم الهاتف في حقل Cfwd Sel Dest لإعادة توجيه متصل PSTN أو معرف المتصل.

الخطوة 4. أدخل رقم المتصل الأخير في حقل المتصل الأخير ل CFWD الذي ترغب في إعادة توجيهه إلى رقم هاتف معين.

الخطوة 5. أدخل رقم الوجهة الأخير في حقل الوجهة الأخيرة ل CFWD الذي ترغب في إعادة توجيهه إلى رقم هاتف معين.

الخطوة 6. أدخل رقم المتصل الخاص بشبكة PSTN في حقل حظر آخر متصل الذي ترغب في حظره لبوابة VoIP.

الخطوة 7. أدخل رقم متصل PSTN في حقل قبول آخر متصل الذي تريد إعادة توجيهه إلى رقم VoIP معين.

الخطوة 8. انقر فوق إرسال لحفظ الإعدادات أو انقر فوق تحديث إذا كانت الإعدادات بحاجة إلى التحديث.