الهدف

يمكن إستخدام صفحة النظام الصوتي لتكوين إعدادات النظام الصوتي العامة. ويتضمن ذلك تأخير بدء التشغيل والتسجيل. يمكن أن يقوم المسؤول بتمكين التسجيل من خلال خادم syslog عبر هذه الصفحة حتى يمكن إرسال السجلات إلى خادم syslog معين يتم تعيين عنوان IP له. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات النظام للخدمات الصوتية على مهايئ هاتف SPA100 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· مهايئ هاتف من السلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

تكوين إعدادات النظام الصوتي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر Voice > System. يتم فتح صفحة النظام:

الخطوة 2. قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة "تكوين النظام" بالصفحة.

ملاحظة: لا تدخل أي قيمة في حقل مجالات الوصول المحظورة لأن هذه الميزة لا يتم إستخدامها حاليا من قبل ATA.

الخطوة 3. في حقل كلمة مرور مسؤول IVR، أدخل كلمة المرور للمستخدم لإدارة ATA الذي يستخدم IVR المدمج من خلال سماعة الهاتف المتصلة.

الخطوة 4. يقصد ب Network Startup Delay الفاصل الزمني الذي سينتظر فيه ATA قبل إعادة تشغيل الشبكة. في حقل تأخير بدء تشغيل الشبكة، أدخل القيمة المطلوبة لتأخير بدء التشغيل. القيمة الافتراضية هي 3.

الخطوة 5. قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة إعدادات متفرقات من الصفحة.

الخطوة 6. يشير Time to Live (TTL) إلى قدرة خوادم DNS على تخزين سجلات DNS مؤقتا. إنه مقدار الوقت الذي يظل فيه سجل DNS لمضيف معين في ذاكرة التخزين المؤقت لخادم DNS بعد أن يحدد عنوان IP المتطابق للمضيف. أختر نعم من القائمة المنسدلة تجاهل TTL لاستعلام DNS لتجاهل TTL لاستعلام DNS. وإلا، يمكن للمستخدم إختيار لا.

الخطوة 7. أدخل عنوان IP الخاص بخادم syslog في حقل خادم syslog الذي سيتم إرسال رسائل النظام إليه. عند تحديد كل من خادم syslog وخادم تصحيح الأخطاء، يتم أيضا تسجيل رسائل syslog إلى خادم تصحيح الأخطاء.

الخطوة 8. أدخل عنوان IP الخاص بخادم تصحيح الأخطاء في حقل خادم تصحيح الأخطاء الذي سيتم إرسال رسائل النظام إليه.  وهو يسمح للخادم بمعلومات تصحيح أخطاء التسجيل. يعتمد مستوى الإخراج التفصيلي على إعداد معلمة مستوى تصحيح الأخطاء.

الخطوة 9. أختر مستوى تصحيح الأخطاء من القائمة المنسدلة مستوى تصحيح الأخطاء. كلما زاد مستوى تصحيح الأخطاء، سيتم إنشاء المزيد من معلومات تصحيح الأخطاء. الخيارات الممكنة هي:

· 0 — لن يتم إنشاء معلومات تصحيح الأخطاء. هذه هي القيمة الافتراضية.

· 1 و 2 و 3 — إنشاء رسائل متعلقة بالمنافذ الصوتية فقط.

· 3+Router — إنشاء محتوى تصحيح الأخطاء لكل من المكونات الصوتية والموجهات.

الخطوة 10. انقر على إرسال لحفظ الإعدادات.