الأهداف

يشرح هذا المقال كيفية عرض معلومات خادم DHCP والعملاء على SPA122.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA122

معلومات خادم DHCP على SPA122

الخطوة 1. في الأداة المساعدة لتكوين SPA122، أختر الحالة > معلومات خادم DHCP لعرض المعلومات حول خادم DHCP والعملاء.

معلومات تجمع DHCP

· اسم العميل — اسم المضيف لعميل DHCP.

· عنوان IP — عنوان IP المؤجر للعميل.

· عنوان MAC — عنوان MAC لعميل DHCP.

· وقت انتهاء الصلاحية — الوقت المتبقي في تأجير DHCP الحالي، كما هو موضح بتنسيق HH:MM:SS (الساعات:الدقائق:ثوان). يتم تحديث الصفحة بشكل دوري باستخدام القيمة الجديدة مع انخفاض المؤقت.

· الواجهة — الواجهة التي يتم من خلالها توصيل العميل.

تفاصيل خادم DHCP

· خادم DHCP — حالة خادم DHCP. سيتم تمكينها أو تعطيلها.

· عنوان/قناع IP — عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية لواجهة إيثرنت (LAN).

· وكيل DNS — إعداد خدمة وكيل DNS. سيتم تمكينها أو تعطيلها.

· الحد الأقصى لمستخدمي DHCP — الحد الأقصى لعدد العملاء الذين يمكنهم إستئجار عنوان IP من خادم DHCP.

· نطاق عناوين IP — نطاق عناوين IP التي يمكن تعيينها بشكل ديناميكي بواسطة خادم DHCP.

· وقت إيجار العميل — أقصى قدر من الوقت، بالدقائق، يمكن للعميل أن يؤجر عنوان IP معين ديناميكيا.

· DNS الثابت — عناوين IP الخاصة بما يصل إلى ثلاثة خوادم DNS ليتم إستخدامها من قبل عملاء DHCP.

· حزم RX اللاسلكية — عدد الحزم التي تم استقبالها عبر الشبكة اللاسلكية.