الهدف

قيمة مؤقت عنصر التحكم مفيدة لضبط الوقت الذي يتم بعد ذلك تنفيذ إجراءات معينة. ويتضمن ذلك تكوين قيم تأخيرات الاستدعاء، والفواصل الزمنية للذاكرة المؤقتة المؤقتة المؤقتة المؤقتة، والموقت القصير بين الأرقام والطول على SPA122 و SPA112.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين قيم مؤقت التحكم في إعدادات الصوت الإقليمية على SPA112 و SPA122.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA112

· SPA122

إصدار البرامج

· 1.3.2 (014)

تكوين قيم مؤقت التحكم

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين مهايئ الهاتف المساعدة واختر الصوت > الإقليمي. يتم فتح الصفحة الإقليمية:

يتم عرض المعلومات التالية في منطقة قيم مؤقت عنصر التحكم (ثانية):

الخطوة 2. أدخل قيمة لحقل الحد الأدنى لمؤقت ذاكرة الفلاش للخطاف. هذا هو الحد الأدنى للوقت في وضع السكون قبل أن يتأهل وضع السكون في وضع السكون (وضع السكون) كنوع من أنواع الخبث. يعرف Hookflash أيضا باسم flash. إنه زر على الهاتف يستخدم لتنفيذ وظائف مثل انتظار المكالمات أو مكالمة ثلاثية مستمرة. المدى من .1 ثانية إلى .4 ثانية.

الخطوة 3. أدخل قيمة لحقل الحد الأقصى لمؤقت ذاكرة Hook Flash. هذا هو الحد الأقصى للوقت في وضع السكون قبل أن يتأهل وضع السكون في وضع السكون (وضع السكون) كخيار Hookflash. المدى هو من .4 ثانية إلى 1.6 ثانية.

الخطوة 4. أدخل قيمة لحقل تأخير الربط. هذا هو الوقت الفعلي المطلوب قبل أن يقوم مهايئ الهاتف التناظري بتدمير المكالمة الواردة الحالية. المدى هو 0 ثانية إلى 255 ثانية.

الخطوة 5. أدخل قيمة لحقل تأخير إعادة الترتيب. هذا هو التأخير بعد أن تعلق الطرف البعيد قبل تشغيل نغمة إعادة الترتيب. المدى هو 0 ثانية إلى 255 ثانية.

الخطوة 6. أدخل قيمة لحقل انتهاء صلاحية الاتصال مرة أخرى. هذا هو وقت انتهاء صلاحية تنشيط إعادة الاتصال. المدى هو 0 ثاني إلى 65535 ثانية.

الخطوة 7. أدخل قيمة لحقل إعادة محاولة الاتصال مرة أخرى. هذا هو الفاصل الزمني لإعادة محاولة الاتصال مرة أخرى. المدى هو 0 ثانية إلى 255 ثانية.

الخطوة 8. أدخل قيمة لحقل تأخير إعادة الاستدعاء. هذا هو التأخير بعد أن يستلم الاستجابة 18x لبروتوكول بدء جلسة العمل الأولى (SIP) قبل أن يعلن أن الطرف البعيد يرن.

الخطوة 9. أدخل قيمة حقل إشارة انتظار الرسائل المرئية (VMWI) لتحديث حقل InterVL. هذا هو الفاصل بين تحديثات VMWI إلى CPE (أجهزة مقدمة العميل). CPE هي الأجهزة المتصلة بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية. تتضمن أجهزة CPE المحولات والموجهات والهواتف. VMWI تحديث فاصل زمني أن يحدث ال VMWI.

الخطوة 10. أدخل قيمة لحقل المؤقت بين الأعداد. هذه هي المهلة الطويلة بين إدخال أرقام عند الطلب. المدى هو 0 ثانية إلى 64 ثانية.

الخطوة 11. أدخل قيمة لحقل المؤقت بين الخانات القصيرة. هذه هي المهلة القصيرة بين إدخال أرقام عند الطلب. المدى هو 0 ثانية إلى 64 ثانية.

الخطوة 12. أدخل قيمة لحقل تأخير التحكم في الطرف المتصل (CPC). هذا هو التأخير بعد توقف المتصل عندما يبدأ مهايئ الهاتف التناظري في إزالة فولطية الرأس والدائرة إلى المعدات المرفقة للطرف المتصل. المدى هو 0 ثانية إلى 255 ثانية.

الخطوة 13. أدخل قيمة لحقل مدة CPC. هذه هي المدة التي يتم من خلالها إزالة الجهد الكهربائي من تلميح إلى حلقة بعد توقف المتصل. التقصير 0 ثاني (CPC معطل).

الخطوة 14. انقر فوق الزر إرسال لحفظ التغييرات