الهدف

تعد إدارة الوصول إلى الويب ميزة مفيدة جدا للمسئولين لأنها تتيح إمكانية الوصول إلى أداة التكوين عن بعد عبر الإنترنت. الهدف من هذه المقالة هو إرشادك إلى كيفية تكوين إدارة الوصول إلى الويب على SPA.

ملاحظة: قبل تكوين هذه الميزة، من المشجع للغاية أن يقوم المسؤول بتغيير كلمة المرور الافتراضية في الجهاز لتحسين أمان الجهاز. لتغيير كلمة المرور، يرجى اتباع الخطوات المذكورة في المقالة تكوين إعدادات حساب المستخدم على مهايئات هاتف من السلسلة SPA100.

الجهاز القابل للتطبيق

· SPA112

إصدار البرامج

· 1.3.2 (xu)

إعداد إدارة الوصول إلى الويب

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين مهايئ الهاتف واختر إدارة > إدارة > إدارة الوصول إلى الويب. يتم فتح صفحة إدارة الوصول إلى الويب:

الخطوة 2. انقر فوق زر تمكين الراديو لتمكين إدارة الوصول إلى الويب للمسؤول في حقل وصول المسؤول. وهذا يسمح للمسؤول بالوصول إلى الواجهة عن بعد وتغيير التكوين.

الخطوة 3. انقر فوق زر راديو HTTP أو زر راديو HTTPS أو كلا أزرار الراديو للسماح للمسؤول بالدخول إلى أداة تكوين مهايئ الهاتف المساعدة من خلال إستخدام البروتوكول المرغوب.

· HTTP — انقر فوق زر راديو HTTP في حالة ما إذا كان المسؤول يريد وصول قياسي فقط. يتم إستخدام بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) للوصول إلى المعلومات وتوزيعها عبر الإنترنت باستخدام الاتصال الذي ينشئه الخادم والمضيف

· HTTPS — انقر فوق زر راديو HTTPS في الحالة التي يريد المسؤول فيها وصول أمان محسن. يتم إستخدام بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS) أيضا للوصول إلى المعلومات وتوزيعها عبر الإنترنت ولكن مع الاستفادة من ميزة طبقة الأمان.

الخطوة 4. أدخل رقم المنفذ المطلوب للإدارة عن بعد في حقل منفذ الإدارة عن بعد. هذا هو رقم المنفذ الذي سيتبع عنوان الإدارة عن بعد. الافتراضي هو 80.

الخطوة 5. انقر على إرسال لحفظ الإعدادات.