الهدف

يشرح هذا المقال معلومات الواجهة الخاصة بجهاز سلسلة SPA100. تخبر صفحة معلومات الواجهة معلومات حول نوع الاتصال الذي يستخدمه جهاز سلسلة SPA100 حاليا (مثل ما إذا تم إستخدام خادم DHCP أو تعيين عنوان IP يدويا)، وكذلك شبكة LAN (SPA122 فقط) واتصال WAN. يمكن أن يعرض المسؤول معلومات حول اتصال الجهاز ويمكنه إستخدامها للمساعدة في أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الجهاز القابل للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

معلومات الواجهة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة > معلومات الواجهة. تظهر صفحة معلومات الواجهة:

تظهر صفحة معلومات الواجهة الحقول التالية:

· قائمة الواجهات

- الواجهة — يعرض قائمة جميع واجهات شبكة LAN (SPA122 فقط) وشبكة WAN التي يتصل الجهاز بها.

- نوع الاتصال — يعرض البروتوكول المستخدم بواسطة الواجهة.

- عنوان IP — يعرض عنوان IP الذي تم تكوينه للواجهة.

- قناع الشبكة الفرعية — يعرض قناع الشبكة الفرعية للواجهة.

- عنوان MAC — يعرض عنوان MAC للواجهة.

· قائمة المنافذ

- الواجهة — يعرض قائمة جميع واجهات شبكة LAN (SPA122 فقط) وشبكة WAN التي يتصل الجهاز بها.

- tx (pkts) — يعرض عدد الحزم التي يتم إرسالها من هذا المنفذ.

- RX (pkts) — يعرض عدد الحزم التي يتم استقبالها بواسطة هذا المنفذ.

- الحالة — يعرض حالة المنفذ، سواء كان المنفذ متصلا بجهاز ما أو مفصولا.

الخطوة 2. (إختياري) انقر فوق زر مسح tx & rx لإعادة ضبط عدد حزم Tx و Rx إلى 0.