الهدف

تظهر صفحة حالة الإنترنت معلومات حول نشاط المنفذ الخاص بالجهاز. يمكن أن يعرض المسؤول هذه الصفحة ويقرر ما إذا كان الجهاز يعمل مع الإعدادات النشطة الحالية ل ATA أو ما إذا كانت التغييرات مطلوبة للشبكة القابلة للتكوين. يمكن للمسؤول الوصول إلى هذه الإعدادات وتعديلها حسب الرغبة. يشرح هذا المقال صفحة حالة الإنترنت لسلسلة SPA100.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

حالة الإنترنت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة > حالة الإنترنت. تظهر صفحة حالة الإنترنت:

تظهر صفحة حالة الإنترنت الحقول التالية:

· حالة الارتباط — يعرض حالة واجهة الإنترنت (WAN). هو يظهر إما المنفذ متصل أو مفصول.

· عنوان IP — يعرض عنوان IP الخاص بواجهة الإنترنت (WAN).

· Netmask — يعرض قناع الشبكة الفرعية لواجهة الإنترنت (WAN).

· البوابة — يعرض عنوان IP الخاص بالبوابة الافتراضية.

· اسم المضيف — يعرض اسم المضيف لمكتب المساعدة على مكافحة الإرهاب.

· اسم المجال — يعرض اسم مجال ATA.

· نوع وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) — يعرض طريقة إعداد وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU): يمكن أن تكون إما تلقائية أو يدوية.

· حجم وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) — يعرض أكبر وحدة بيانات بروتوكول (بالبايت) مسموح بها لنقل الشبكة.

· DNS1-3 — يعرض عناوين IP لما يصل إلى ثلاثة خوادم DNS يتم إستخدامها لدقة الاسم.