الهدف

تقوم إعادة توجيه المنفذ بإعداد خدمات عامة على شبكتك، مثل خوادم الويب أو خوادم FTP أو خوادم البريد الإلكتروني أو تطبيقات الإنترنت المتخصصة الأخرى. وهو يسمح بالوصول إلى بعض تطبيقات الشبكة عبر الإنترنت المتصلة عن بعد داخل شبكة خاصة. هو يستعمل ميناء خارجي ومنفذ داخلي أن يرسل المعطيات. يمكن أن يستخدم المسؤول هذه الميزة لتشغيل خادم HTTP عام داخل شبكة محلية خاصة. الهدف من هذه المقالة هو شرح كيفية تكوين إعادة توجيه المنفذ يدويا على مهايئ هاتف SPA122.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· مهايئ هاتف تناظري من SPA122

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

إعادة توجيه المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد الشبكة > التطبيق > إعادة توجيه المنفذ. يتم فتح صفحة إعادة توجيه المنفذ.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة إدخال لإضافة إدخال جديد لإعادة توجيه المنافذ.

ملاحظة: هناك نوعان من إعادة توجيه المنافذ وإعادة توجيه المنفذ الواحد وإعادة توجيه نطاق المنفذ .

إعادة توجيه المنفذ الواحد

الخطوة 1. أختر إعادة توجيه المنفذ الواحد من القائمة المنسدلة لنوع إعادة توجيه المنفذ. إعادة توجيه المنفذ الواحد يرسل حركة مرور لمنفذ محدد قيد التشغيل إلى نفس المنفذ أو إلى منفذ بديل على الخادم الهدف في الشبكة المحلية (LAN).

الخطوة 2. أختر تطبيق قياسي من القائمة المنسدلة اسم التطبيق. التطبيقات القياسية هي FTP و Telnet و SMTP و DNS و TFTP و Finger و HTTP و POP3 و NNTP و SNMP.

ملاحظة: أختر إضافة اسم جديد من القائمة المنسدلة لإدخال تطبيق غير مدرج في القائمة. ثم أدخل اسم التطبيق الجديد. إذا اختار المسؤول التطبيق القياسي، فسيتم تحديد حقول مثل إدخال اسم ومنفذ خارجي ومنفذ داخلي وبروتوكول مسبقا.

توفير الوقت: إذا اختار المسؤول تطبيقا قياسيا في الخطوة 2، فانتقل إلى الخطوة 6.

الخطوة 3. أدخل اسم تطبيق الإنترنت في حقل إدخال اسم.

الخطوة 4. دخلت الميناء داخلي أن أنت تريد أن يرسل في الداخلي ميناء مجال، والميناء أن أنت تريد أن يرسل هو في الميناء خارجي مجال.

الخطوة 5. يمثل حقل البروتوكول البروتوكول الذي يستخدمه المنفذ لإرسال البيانات واستقبالها. أختر البروتوكول المناسب من القائمة المنسدلة للبروتوكول. الخيارات المحتملة هي TCP أو UDP أو TCP و UDP.

الخطوة 6. دخلت العنوان ساكن إستاتيكي من النادل في العنوان مجال.

الخطوة 7. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين التطبيق المحدد.

الخطوة 8. انقر على إرسال. يتم تكوين التغييرات وتحديث الجهاز.

إعادة توجيه نطاق المنفذ

الخطوة 1. أختر إعادة توجيه نطاق المنفذ من القائمة المنسدلة لإعادة توجيه المنفذ. إعادة توجيه نطاق المنفذ يرسل حركة مرور من نطاق من المنافذ إلى نفس المنافذ على الخادم الهدف في الشبكة المحلية (LAN).

الخطوة 2. أدخل اسم تطبيق الإنترنت في حقل إدخال اسم.

الخطوة 3. أدخل أرقام منافذ البداية والنهاية التي يستخدمها الخادم أو تطبيق الإنترنت في حقول منافذ البدء - النهاية.

الخطوة 4. يمثل حقل البروتوكول البروتوكول الذي يستخدمه المنفذ لإرسال البيانات واستقبالها. أختر البروتوكول المناسب من القائمة المنسدلة للبروتوكول. الخيارات المحتملة هي TCP أو UDP أو TCP و UDP.

الخطوة 5. دخلت العنوان ساكن إستاتيكي من النادل في العنوان مجال.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين التطبيق المحدد.

الخطوة 7.  انقر على إرسال. يتم تكوين التغييرات وتحديث الجهاز.