الهدف

يتم إجراء عملية نسخ إحتياطي للتكوين لحفظ الإعدادات الحالية وتنفيذها بعد الترقية. يمكن أن تساعد عملية إستعادة التكوين في حل المشكلات من تغييرات التكوين الأخيرة دون إعادة ضبط الجهاز بالكامل إلى إعدادات المصنع الافتراضية. في حالة حدوث خطأ أثناء التغيير، يمكن للمسؤول إستعادة التكوين السابق من خلال تحميل ملف تكوين نسخ إحتياطي. يوصى بإجراء نسخ إحتياطي للتكوين الحالي قبل استعادته. يمكن إستعادة التكوينات والإعدادات الاحتياطية في أي وقت. يشرح هذا المقال كيفية نسخ التكوين إحتياطيا واستعادته على مهايئ الهاتف من السلسلة SPA100.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· مهايئ هاتف من السلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

تكوين النسخ الاحتياطي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة التكوين) > Backup Configuration (تكوين النسخ الاحتياطي). تظهر صفحة تكوين النسخ الاحتياطي:

الخطوة 2. انقر فوق الزر نسخ إحتياطي لحفظ معلومات التكوين الخاصة ب ATA. عندما تظهر الشاشة، أختر مكان حيث تريد حفظ ملف .cfg على حاسبك.

ملاحظة: من المستحسن إعادة تسمية الملف باسم يتضمن تاريخ ووقت إجراء النسخ الاحتياطي.

إستعادة التكوين

ملاحظة: يوصى بإجراء نسخ إحتياطي لإعدادات التكوين الحالية قبل إستعادة تكوين ما.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة التكوين) > Restore Configuration (إستعادة التكوين). تظهر صفحة إستعادة التكوين:

الخطوة 2. انقر فوق إختيار ملف وتحديد موقع ملف cfg. (ملف النسخة الاحتياطية) لاستعادة تكوينات الجهاز من.

الخطوة 3. انقر على إستعادة لاستعادة الإعدادات من الملف المحدد. يتم إرجاع المسؤول إلى صفحة تسجيل الدخول بعد عملية إستعادة الجهاز بنجاح.