الهدف

معلومات الصوت المعروضة على الجهاز مفيدة جدا لأنها تعطي نظرة عامة على تكوين الجهاز. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمسؤول إتخاذ إجراء لتحسين الجهاز والشبكة المرفقة به والتحكم فيهما وتحليلهما وإدارتهما. يشرح هذا المقال إجراء عرض المعلومات حول تطبيق الصوت لمهايئ الهاتف التناظري (ATA) على SPA112 و SPA122.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA122

· SPA112

إصدار البرامج

•1.3.2(014)

عرض المعلومات الصوتية

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين مهايئ الهاتف المساعدة كمسؤول واختر الصوت > المعلومات. يتم فتح صفحة المعلومات:

تعرض صفحة المعلومات المعلومات التالية:

· معلومات المنتج

' حالة النظام

· حالة السطر

· حالة المرجع المصدق المخصص

تعرض صفحة المعلومات المعلومات التالية:

معلومات المنتج

تحتوي منطقة "معلومات المنتج" على معلومات أساسية حول الجهاز، ويتم إستخدام هذه المعلومات للمسؤول للتحكم في الجهاز الفعلي.

· اسم المنتج — يعرض رقم الطراز أو اسم الجهاز.

· إصدار البرنامج — يعرض رقم إصدار البرنامج الحالي المثبت في الجهاز.

· عنوان MAC — يعرض عنوان MAC للجهاز.

· التخصيص — يحدد الإعدادات المستخدمة للتكوين عن بعد من قبل مزودي الخدمة. القيم المحتملة هي:

- مفتوحة — لا يعد ATA وحدة تكوين عن بعد.

- معلق — ATA هو وحدة تكوين عن بعد ولكنها غير متصلة بالخادم.

- مخصص — ATA هو وحدة تكوين عن بعد وقد تم توصيله بالخادم.

· الرقم التسلسلي — يعرض الرقم التسلسلي للمنتج.

· إصدار الجهاز — يعرض رقم إصدار الجهاز.

· شهادة العميل — تعرض حالة شهادة العميل.

الخطوة 1. (إختياري) لتحديث الصفحة، انقر فوق تحديث.

حالة النظام

تحتوي منطقة "حالة النظام" على معلومات حول التكوين الحالي للجهاز. يمكن تحليل هذه المعلومات بواسطة المسؤول للتحكم في أمان الجهاز وأدائه أو تحسينه.

· الوقت الحالي — يعرض التاريخ والوقت الحاليين للنظام.

· حزم RTP المرسلة — يعرض العدد الإجمالي للحزم الموحدة المرسلة (بما في ذلك الحزم المكررة) الخاصة ببروتوكول نقل الوقت الفعلي (RTP). يتم إستخدام بروتوكول نقل الوقت الفعلي لإدارة طريقة إرسال الحزم في الوقت الفعلي عبر الإنترنت.

· إستقبال حزم RTP — يعرض العدد الإجمالي لحزم RTP التي تم تلقيها (بما في ذلك الحزم المكررة).

· رسائل SIP المرسلة — يعرض العدد الإجمالي لرسائل بروتوكول بدء جلسة العمل (SIP) التي تم إرسالها (بما في ذلك عمليات إعادة الإرسال). يستخدم SIP للتحكم في اتصال الوسائط المتعددة عبر الإنترنت.

· SIP Messages Recv — يعرض العدد الإجمالي لرسائل SIP التي تم تلقيها (بما في ذلك عمليات إعادة الإرسال).

· عنوان IP الخارجي — يعرض عنوان IP الخارجي المستخدم لتعيين NAT. ترجمة عنوان الشبكة هي عملية تقوم بتحويل عنوان IP أثناء الاتصال عبر الإنترنت، وهذه العملية تعزز أمان البيانات.

· الوقت المنقضي — يعرض إجمالي الوقت المنقضي منذ آخر إعادة تشغيل للنظام.

· وحدات بايت RTP التي تم إرسالها — يعرض إجمالي عدد وحدات بايت RTP التي تم إرسالها.

· RTP Bytes Recv — يعرض إجمالي عدد وحدات بايت RTP التي تم تلقيها.

· وحدات بايت SIP التي تم إرسالها — يعرض العدد الإجمالي لوحدات بايت رسائل SIP التي تم إرسالها (بما في ذلك عمليات إعادة الإرسال).

· SIP Bytes Recv — يعرض إجمالي عدد وحدات البايت لرسائل SIP التي تم تلقيها (بما في ذلك عمليات إعادة الإرسال).

الخطوة 1. (إختياري) لتحديث الصفحة، انقر فوق تحديث.

حالة البند

تحتوي مناطق حالة البند (السطر 1 والبند 2) على المعلومات التالية:

· حالة الخطاف — يعرض حالة الخطاف للمنفذ. تشغيل أو إيقاف تشغيل.

· آخر تسجيل في — يعرض آخر تاريخ ووقت تم تسجيل البند.

· انتظار الرسائل — يعرض حالات انتظار الرسالة. الخيارات إما نعم أو لا. عندما يتم تلقي رسالة تلقائيا يتم تعيينها على نعم.

· Call Back Active — يعرض ما إذا كان طلب إعادة الاتصال قيد التقدم.

· رقم المتصل الأخير — يعرض رقم المتصل الأخير.

· حالة التسجيل — تشير إلى ما إذا كان البند قد سجل مع وكيل SIP.

· التسجيل التالي في — يعرض عدد الثواني قبل تجديد التسجيل التالي.

· منفذ SIP معين — يعرض رقم منفذ منفذ منفذ SIP المعين بواسطة NAT.

· حالة الاتصال 1 و 2 — يعرض حالة الاتصال. القيم المحتملة هي:

- خامل — الخط غير مستخدم حاليا.

- تجميع PSTN PIN — يقوم الجهاز حاليا بتجميع المسامير لمصادقة من خلال PSTN. يتم إستخدام شبكة الهاتف المحولة العامة (PSTN) لإجراء اتصال بيني بين الأجهزة التي تدعم الاتصالات الصوتية المحولة.

- رقم PSTN غير صالح — لم يتعرف الجهاز على رقم PIN المستخدم للمصادقة.

- تم قبول مستدعي PSTN — تم قبول مكالمة تستخدم رقم PIN ل PSTN في النظام.

- متصل ب PSTN — الجهاز متصل حاليا ب PSTN .

· الاتصال بنغمة 1 و 2 — يعرض نوع الدرجة اللونية التي تستخدمها المكالمة.

· الاتصال بمرمز 1 و 2 — يعرض الترميز المستخدم للتشفير. المشفرات هي بروتوكول يسمح للمتلقي بأن يكون قادرا على إعادة إنتاج المعلومات تماما كما تم إرسالها.

· الاتصال بفك الترميز 1 و 2 — يعرض الترميز المستخدم لفك الترميز.

· الاتصال بالفاكس 1 و 2 — يعرض حالة وضع مرور الفاكس.

· نوع المكالمة 1 و 2 — يعرض إتجاه المكالمة. القيم المحتملة هي:

- اتصال عبارة PSTN — اتصال شبكة الهاتف المحولة (PSTN) عبر بروتوكول VoIP إلى عام.

- إستدعاء عبارة VoIP — مكالمة PSTN-to-VoIP.

- PSTN إلى السطر 1 — حلقة اتصال PSTN عبر السطر 1 والرد عليها.

- الخط 1 للأمام إلى بوابة PSTN — خط مكالمات VoIP 1 ثم إعادة توجيهه إلى بوابة PSTN.

- الخط 1 للأمام إلى رقم PSTN — سطر مكالمات VoIP 1 ثم تمت إعادة توجيهه إلى رقم PSTN.

- الخط 1 إلى بوابة PSTN.

- الخط 1 الاحتياطي لبوابة PSTN.

· الاتصال برقم 1 و 2 قيد الانتظار عن بعد — يشير إلى ما إذا كان الطرف البعيد قد قام بإيقاف المكالمة.

· رد الاتصال 1 و 2 — يشير إلى ما إذا كان تم تشغيل المكالمة بواسطة طلب إعادة الاتصال.

· الاتصال ب 1 و 2 اسم النظير — يعرض اسم هاتف النظير.

· الاتصال بالهاتف الند 1 و 2 — يعرض رقم هاتف النظير.

· الاتصال 1 و 2 - يعرض مدة المكالمة.

· الاتصال برقم 1 و 2 الحزم المرسلة — يعرض عدد الحزم المرسلة.

· الاتصال برقم 1 و 2 لحزم RECV — يعرض عدد الحزم المستلمة.

· الاتصال بالبايت 1 و 2 بايت المرسلة — يعرض عدد وحدات البايت المرسلة.

· الاتصال ب 1 و 2 بايت Recv — يعرض عدد وحدات البايت المتلقاة.

· الاتصال بزمن انتقال فك الترميز 1 و 2 — يعرض عدد المللي ثانية لزمن انتقال فك الترميز. زمن الوصول هو مقياس للتأخير.

· الاتصال برقم 1 و 2 رجفان — يعرض عدد المللي ثانية لرجفان المستقبل. الرجفان هو أختلاف أو ضوضاء إشارة غير مرغوب فيها.

· الاتصال برقم 1 و 2 تأخير الرحلة المستديرة — يعرض عدد المللي ثانية للتأخير.

· الاتصال برقم 1 و 2 الحزم المفقودة — يعرض عدد الحزم المفقودة.

· خطأ في حزمة الاتصال 1 و 2 — يعرض عدد الحزم غير الصالحة التي تم تلقيها.

الخطوة 1. (إختياري) لتحديث الصفحة، انقر فوق تحديث.

حالة المرجع المصدق المخصص

تحتوي منطقة "حالة المرجع المصدق المخصص" على المعلومات التالية:

· حالة توفير CA المخصص — تشير إلى ما إذا كان الجهاز مستعدا لتقديم الخدمة لمستخدمين مختلفين.

· معلومات المرجع المصدق المخصص — تشير إلى ما إذا كان مرجع الشهادة الخاص ب Cisco مثبتا على الجهاز.

الخطوة 1. (إختياري) لتحديث الصفحة، انقر فوق تحديث.