الهدف

تتحقق أداة traceroute من عدد التنقلات (النقل من خلال أجهزة أخرى على شبكة) التي تأخذها للجهاز للاتصال بجهاز آخر.توفر نتائج الاختبار قائمة بالمضيفين أو عناوين IP وتظهر المسار الذي تسلكه حزم الاختبار التي بدأت من الموقع الأولي إلى مجال الوجهة أو عنوان IP. في سيناريو الوقت الفعلي، يمكن إستخدام traceroute إذا كان المستخدم لديه بعض مشاكل الاتصال ويحتاج إلى العثور على ما إذا كان يتم تسليم الحزم إلى الوجهة أم لا. يمكن أن يشير traceroute إلى مكان إسقاط الحزم إذا كانت هذه المشكلة موجودة. توضح المقالة كيفية تشغيل إختبار تشخيص traceroute على سلسلة SPA100.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

إختبار Traceroute

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > Diagnostics (تشخيصات) > Traceroute Test (إختبار Traceroute). تظهر صفحة إختبار Traceroute:

الخطوة 2. أدخل عنوان IP أو URL للجهاز الذي يريد المسؤول إختباره في حقل عنوان IP أو URL.

الخطوة 3. طقطقة يبدأ إلى traceroute زر. يظهر نافذة نتائج إختبار Traceroute:

ملاحظة: أعلاه مثال على اتصال ناجح.

تحليل النتائج:

· 30 خطوة كحد أقصى — يعرض عدد التوقفات التي قامت بها الحزمة على طول المسار لمحاولة الاتصال بالكمبيوتر الآخر.

· الحزم ذات 40 بايت — يعرض حجم الحزم التي يتم إرسالها.

· 1 2.520 مللي ثانية 1.297 مللي ثانية 1.1016 مللي ثانية - يعرض عدد المحاولات ثم عدد مرات الذهاب والعودة بالمللي ثانية لثلاث محاولات مختلفة للوصول إلى الوجهة.

· (192.168.15.1) — يعرض اسم المضيف الذي استجاب للطلب.

ملاحظة: ما يلي مثال على اتصال غير ناجح.

تحليل النتائج:

· 30 خطوة كحد أقصى — يعرض عدد التوقفات التي قامت بها الحزمة على طول المسار لمحاولة الاتصال بالكمبيوتر الآخر.

· الحزم ذات 40 بايت — يعرض حجم الحزم التي يتم إرسالها.

· 1 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1) — يعرض أول محاولة للوصول إلى IP الوجهة.

· 2 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1) — يعرض المحاولة الثانية للوصول إلى IP الوجهة.

الخطوة 4. (إختياري) لإيقاف إختبار traceroute قبل الإكمال، انقر فوق زر إيقاف.

الخطوة 5. بعد انتهاء إختبار traceroute والتحقق من الاتصال، انقر فوق زر إغلاق. تعرض النتيجة ما يصل إلى 30 خطوة.