الهدف

يسمح لك التقرير التقني 069 (TR-069) بإنشاء خادم تكوين تلقائي (ACS). يستخدم موفرو خدمة الإنترنت (ISP) مصدر المحتوى الإضافي لتكوين أجهزتك تلقائيا عن بعد. تتيح هذه الميزة لمزودي الخدمة والمستخدمين إمكانية تكوين الجهاز عن بعد دون تدخل المستخدم. من خلال إستخدام TR-069، يمكن للوحدات الطرفية الاتصال بخوادم التكوين التلقائي وإنشاء اتصال. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات TR-069 على مهايئ الهاتف التناظري (ATA) من السلسلة SPA100 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

تكوين TR-069

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إدارة > TR-069. يتم فتح صفحة TR-069:

الخطوة 2. طقطقت ال يمكن لاسلكي زر أن يمكن TR-069 على الأداة في الحالة مجال.

الخطوة 3. في حقل عنوان URL ل ACS، أدخل عنوان URL ل ACS الذي يقدمه ISP بتنسيق البروتوكول://host:port/path.

· البروتوكول — هذا إما http أو https. أدخل إما http أو https في حقل ACS URL الذي يتم توفيره بواسطة ISP الخاص بك.

· المضيف — هذا اسم مجال مؤهل بالكامل (FQDN) أو عنوان IP مثل www.example.com.

· منفذ — هذا إختياري ومتوفر من قبل مزود خدمة الإنترنت (ISP).

· المسار — يتم توفير ذلك من قبل مزود خدمة الإنترنت (ISP).

الخطوة 4. دخلت في ال ACS username مجال، ال acs username يزود ب ال isp.

الخطوة 5. في حقل كلمة مرور ACS، أدخل كلمة المرور المرتبطة باسم المستخدم.

ملاحظة: تدخل أداة التكوين المساعدة تلقائيا المعلومات في حقل عنوان URL لطلب الاتصال حتى لا تكون هناك حاجة لإدخاله يدويا.

الخطوة 6. أدخل اسم مستخدم طلب الاتصال ل ACS لبدء الاتصال في حقل اسم مستخدم طلب الاتصال. يعمل هذا كاسم مستخدم ل ACS عندما يتم بدء اتصال ويطلب من المستخدم بيانات اعتماد الأمان.

الخطوة 7. أدخل كلمة مرور طلب الاتصال ل ACS في حقل كلمة مرور طلب الاتصال. يعمل هذا ككلمة مرور ل ACS عندما يتم بدء اتصال ويطلب من المستخدم بيانات اعتماد الأمان.

الخطوة 8. في حقل الفاصل الزمني للإعلام الدوري، أدخل الوقت بالثواني الفاصلة بين إعادة اتصال ATA ب ACS.

الخطوة 9. انقر على زر تمكين الراديو في حقل الإعلام الدوري لتمكين الإعلام الدوري بحيث يقوم بإعلام المستخدم بشكل دوري عن إعداد الاتصال، أو انقر على زر تعطيل الراديو لتعطيله.

الخطوة 10. (إختياري) انقر فوق الزر تطبيق في حقل تنزيل الطلب للحصول على طلب ATA الخاص ب ACS لتنزيل RPC.

الخطوة 11. انقر فوق إرسال لتطبيق التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.