الهدف

إختبار الاتصال هو إختبار تشخيصي يتم إستخدامه لاختبار إمكانية الوصول إلى الشبكة. ويتم تنفيذها عندما يرسل المسؤول حزمة طلب صدى بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) من الجهاز إلى المضيف الهدف. تستخدم هذه الأداة أساسا لاختبار إمكانية الوصول للمضيف على شبكة وقياس وقت الذهاب والعودة للحزم المرسلة من الجهاز إلى المضيف الوجهة. وتتضمن نتائج الاختبار الحالة والحزم التي تم إرسالها/استقبالها/فقدانها ووقت الذهاب والعودة. يشرح هذا المقال كيفية إجراء إختبار اتصال على سلسلة SPA100.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

إختبار بينغ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > تشخيصات > إختبار الاتصال. يتم فتح صفحة إختبار الاتصال:

الخطوة 2. أدخل عنوان IP أو عنوان URL المطلوب إدخاله في حقل عنوان IP أو URL.

الخطوة 3. أدخل حجم الحزم التي سيتم إرسالها في حقل حجم الحزمة. إذا كان حجم الحزم مرتفعا، فيمكن للمسؤول أيضا تقييم كفاءة عرض النطاق الترددي للاتصال. نطاق حجم الحزمة هو 32 إلى 65500 بايت.

الخطوة 4. أختر قيمة مناسبة من القائمة المنسدلة Times to Ping لتحديد عدد المرات التي يتم فيها إرسال حزمة إختبار الاتصال إلى جهاز أو خدمة. إذا تم إرسال المزيد من الحزم فهذا يحسن الدقة، لأنه حتى إذا تم إسقاط الحزم الأولية، يمكن إختبار الاتصال باستخدام الحزم المتبقية.

الخطوة 5. انقر على بدء إختبار الاتصال لبدء إختبار التشخيص.

ملاحظة: ستظهر إحصائيات إختبار الاتصال في حقل النتائج. فيما يلي مثال على إختبار اتصال ناجح. تشير نتائج الاختبار إلى عدد الحزم المرسلة والمستلمة، والنسبة المئوية لفقدان الحزمة، وسرعة الذهاب والعودة.

تحليل النتيجة:

· 10 حزم يتم إرسالها - إجمالي عدد الحزم التي يتم إرسالها إلى عنوان الوجهة من الكمبيوتر المضيف هو 10.

· 10 حزم مستلمة — إجمالي عدد الحزم التي يتم استقبالها بواسطة عنوان الوجهة من الكمبيوتر المضيف هو 10.

· فقدان حزم البيانات بنسبة 0٪ — نجح معدل الإرسال بين الجهازين بنسبة 100٪ ولم يتم فقد أية حزم طوال فترة الاختبار.

· الحد الأدنى/المتوسط/الحد الأقصى للرحلة ذهابا وإيابا — يعرض الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى لوقت الرحلة ذهابا وإيابا للاختبار بالمللي ثانية.

الخطوة 6. انقر فوق إغلاق" لإغلاق نتائج الاختبار والرجوع إلى صفحة إختبار الاتصال.