الأهداف

تعد معلومات النظام الخاصة بجهاز ما مفيدة جدا للمسؤول لأنها تساعد على تحليل التكوين والقيم الأساسية التي يتمتع بها الجهاز. يمكن إستخدام هذه المعلومات لتحسين ميزات الجهاز وإدارتها وكذلك إستخدامها كمرجع. يوضح هذا المستند كيفية عرض معلومات أداء النظام على SPA112 و SPA122.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA112

· SPA122

إصدار البرامج

· 1.3.2 (014)

عرض معلومات النظام

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين مهايئ الهاتف واختر الحالة > معلومات النظام. يتم فتح صفحة معلومات النظام:

يتم عرض المعلومات التالية حول الجهاز في جدول معلومات النظام.

· الطراز — يعرض رقم الطراز ووصف المنتج.

· إصدار الجهاز — يعرض رقم إصدار الجهاز.

· إصدار التمهيد — يعرض رقم إصدار البرنامج الثابت للتمهيد. يشير إصدار التمهيد إلى إصدار البرنامج الثابت الذي سيستخدمه النظام في حالة إعادة تشغيل النظام ولأغراض الاسترداد. يوفر تصحيح أخطاء للبرنامج.

· إصدار البرنامج الثابت — يعرض إصدار البرنامج الثابت الحالي. والبرنامج الثابت هو البرنامج الذي تم تثبيته على الجهاز والذي يسمح للمسؤول بتكوين الجهاز وفقا لمتطلبات المستخدم.

· برنامج الاسترداد الثابت — يعرض رقم إصدار البرنامج الثابت للاسترداد. يتم إستخدام برنامج الاسترداد الثابت لبدء تشغيل الجهاز عند إحتياجه إلى إسترداده.

· عنوان WAN MAC — يعرض عنوان MAC لواجهة WAN.

· اسم المضيف — يعرض اسم المضيف للجهاز. اسم المضيف هو الاسم الذي يتم تعيينه للجهاز عند إتصاله بشبكة لتحديده.

· اسم المجال — يعرض اسم مجال الجهاز. اسم المجال هو التعريف الذي تم تعيينه بواسطة سلسلة لبروتوكول IP.

· الرقم التسلسلي — يعرض الرقم التسلسلي للجهاز.

· الوقت الحالي — يعرض الوقت المضبوط على الجهاز.