الهدف

استعملت شبكة خدمة عملية إعداد أن يشكل الوضع الحالي من عملية SPA122. تكون إعدادات خدمة الشبكة مفيدة عندما يكون عليك أن تقرر أي من خدمات الشبكة ينبغي أن يتم تكوينه لوضع الأمان المحسن للجهاز.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين إعدادات خدمة الشبكة على مهايئ هاتف SPA122.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA122

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

تكوين إعداد خدمة الشبكة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد الشبكة > الإعداد الأساسي > خدمة الشبكة. تظهر صفحة خدمة الشبكة:

الخطوة 2. أختر خدمة الشبكة المطلوبة التي يقوم بتشغيلها ATA من القائمة المنسدلة خدمة الشبكات. يتم تحديد الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· NAT — NAT هي وظيفة تتيح للأجهزة المتعددة على شبكة خاصة مشاركة عنوان IP عام قابل للتوجيه لإنشاء إتصالات عبر الإنترنت. NAT مطلوب لتمكين VoIP. أختر هذا الخيار إذا كان ATA يتصل بشبكة واحدة على منفذ WAN وشبكة أخرى من خلال منفذ LAN.

· Bridge — يتم إستخدام وضع Bridge عندما يعمل مهايئ الهاتف التناظري (ATA) كجهاز جسر إلى موجه آخر أو شبكة أخرى على منفذ LAN الخاص به.

الخطوة 3. انقر على إرسال لحفظ الإعدادات.

ملاحظة: سيؤدي تغيير خدمة الشبكة إلى قطع اتصال الجهاز بالشبكة لبضع دقائق.

الخطوة 4. انقر على موافق لتأكيد إعادة تشغيل الجهاز لتغيير خدمة الشبكة بنجاح.