الهدف

إعادة ضبط المصنع هي إعادة ضبط كاملة على جهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ويكون هذا الإجراء مفيدا عندما تريد إزالة تكوين غير مرغوب فيه موجود على الجهاز. إذا قمت بتكوين الجهاز وأصبح التكوين معقدا للغاية، فيمكنك إعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع الافتراضية وتكوينه مرة أخرى. الهدف من هذا المستند هو إعادة ضبط سلسلة SPA100 على إعدادات المصنع الافتراضية.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر الإدارة > إعدادات المصنع الافتراضية. تظهر صفحة إعدادات المصنع الافتراضية:

الخطوة 2. انقر فوق الزر نعم في حقل إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للشبكة لإزالة أي إعدادات بيانات مخصصة تم تكوينها بالفعل. يتم إستعادة جميع الإعدادات غير الصوتية التي تم تكوينها باستخدام هذا الخيار.

الخطوة 3. انقر فوق نعم زر الاختيار من حقل إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصوت لإزالة أي إعدادات مخصصة تم تكوينها على صفحات الصوت الخاصة بأداة التكوين المساعدة. يتم إستعادة جميع إعدادات الصوت التي تم تكوينها باستخدام هذا الخيار.

الخطوة 4. انقر على إرسال. تم تكوين التغييرات وتمت إستعادة الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية.

الخطوة 5. (إختياري) بدلا من ذلك، اضغط باستمرار على زر إعادة ضبط الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز لمدة 20 ثانية. سيتم فقد كافة الإعدادات غير الافتراضية القابلة للتغيير بواسطة المستخدم. زر الباقي يعيد ضبط كل شيء.