الهدف

تظهر صفحة إحصائيات المنافذ مجموعة كبيرة من معلومات المنافذ المهمة التي يمكن أن تكون مفيدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعرفة ما حدث بشكل خاطئ وأين. إن تطبيق أسلوب وقائي لمراقبة الميناء يساعد المدير على اكتشاف المشاكل في وقت مبكر وعلى تجنب المشاكل المحتملة. القدرة على عرض الإحصاءات وبعض إعدادات المنفذ ضرورية في الحفاظ على الجهاز. يتمتع المسؤول بإمكانية رؤية كاملة في حالة المنافذ على سبيل المثال إذا كان المنفذ محجوبا أو غير قادر على إعادة توجيه الحزم. يمكن تعريف مثل هذه المشاكل من خلال هذه الصفحة. الهدف من هذه المقالة هو عرض حالة المنفذ على الجهاز حول حزم الإدخال وحزم الإخراج والأخطاء والبث والبث المتعدد التي تحدث على أجهزة سلسلة SPA100.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

إحصائيات المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة > إحصائيات المنفذ. تظهر صفحة إحصائيات المنافذ:

تعرض صفحة إحصائيات المنافذ الحقول التالية:

· الإدخال (pkts) — العدد الإجمالي للحزم التي يتم استقبالها بواسطة المنفذ.

· الإخراج (pkts) — العدد الإجمالي للحزم التي يتم إرسالها بواسطة المنفذ.

· أخطاء الإدخال — العدد الإجمالي للأخطاء التي يتم استقبالها من حركة المرور الواردة.

· عمليات بث الإدخال — إجمالي عدد رسائل البث التي يتم استقبالها بواسطة الواجهة.

· عمليات بث الإخراج — إجمالي عدد رسائل البث التي يتم إرسالها بواسطة الواجهة.

· الإرسال المتعدد للإدخال — العدد الإجمالي لرسائل البث المتعدد التي يتم استقبالها بواسطة الواجهة.

· إخراج البث المتعدد — العدد الإجمالي لرسائل البث المتعدد التي يتم إرسالها بواسطة الواجهة.