الأهداف

بروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول شبكة تم تطويره بواسطة Cisco Systems، ويتم إستخدامه لمشاركة المعلومات حول أجهزة Cisco الأخرى المتصلة مباشرة، مثل إصدار نظام التشغيل وعنوان IP. يرسل CDP إطارات تحتوي على قيم طول النوع (TLVs)، والتي هي حقول تحتوي على خصائص مختلفة للمنفذ و/أو الاتصال.

بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) هو بروتوكول طبقة الارتباط في مجموعة بروتوكولات الإنترنت التي تستخدمها أجهزة الشبكة لإعلان هويتها وقدراتها وجيرانها على شبكة LAN. يمكن إستخدام بروتوكول LLDP في السيناريوهات التي يحتاج فيها المستخدم إلى العمل بين الأجهزة التي ليست مملوكة لشركة Cisco والأجهزة التي تكون مملوكة لشركة Cisco.

توضح هذه المقالة كيفية تمكين ميزات بروتوكول CDP وبروتوكول LLDP على جهاز SPA122 VoIP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA122

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

تمكين CDP و LLDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد الشبكة > إعدادات متقدمة > CDP و LLDP. يتم فتح صفحة بروتوكول CDP وبروتوكول LLDP:

الخطوة 2. طقطقت ال يمكن لاسلكي على ال enable cdp مجال أن يمكن CDP سمة. بدلا من ذلك، يمكن أن يسمح المسؤول بتعطيل هذا الحقل إذا كان ذلك مطلوبا ويقوم بتكوين باقي الميزات على الصفحة.

الخطوة 3. LLDP- اكتشاف نقطة نهاية الوسائط (LLDP-MED) هو امتداد ل LLDP يسمح LLDP بدعم أجهزة نقطة نهاية الوسائط. طقطقت ال يمكن لاسلكي زر في ال enable LLDP-MED مجال أن يمكن هذا سمة. بدلا من ذلك، يمكن أن يسمح المسؤول بتعطيل هذا الحقل إذا كان ذلك مطلوبا ويقوم بتكوين باقي الميزات على الصفحة.

الخطوة 4. تسجل تسجيل الطبقة 2 جميع البيانات حول عنوان MAC التي يتم إرسالها من خلال الطبقة 2. طقطقة يمكن in order to مكنت طبقة 2 يدون على الأداة. بدلا من ذلك، يمكن أن يسمح المسؤول بتعطيل هذا الحقل إذا كان ذلك مطلوبا ويقوم بتكوين باقي الميزات على الصفحة.

الخطوة 5. انقر على إرسال. يتم تكوين التغييرات وتحديث الجهاز.