الهدف

عادة ما يتم إستخدام ميزة مرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) إذا كانت هناك أجهزة خلف مهايئات الهاتف التناظرية (ATA) تحتاج إلى إعداد أنفاق IPsec بشكل مستقل. تسمح لك الصفحة بالسماح لأمان بروتوكول الإنترنت (IPSec) وبروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP) وبروتوكول الاتصال النفقي من الطبقة 2 (L2TP) بالمرور من خلال جدار الحماية على الجهاز.

الهدف من هذا المقال هو تكوين إعدادات مرور VPN على جهاز SPA122 VoIP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA122

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

شكلت ال VPN كلمة مرور

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد الشبكة > إعدادات متقدمة > مرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN). تظهر صفحة مرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN):

الخطوة 2. يوفر أمان بروتوكول الإنترنت (IPSec) إتصالات IP الآمنة من خلال المصادقة والتشفير. للسماح لأنفاق IPSec بالمرور من خلال ATA، يتم تمكين مرور IPSec بشكل افتراضي. لتعطيل مرور IPSec، انقر فوق الزر تعطيل الراديو.

الخطوة 3. بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP) هو الطريقة المستخدمة لتمكين جلسات عمل VPN من خلال شبكة IP. للسماح لأنفاق PPTP بالمرور من خلال ATA، يتم تمكين تمرير PPTP بشكل افتراضي. لتعطيل مرور PPTP، انقر زر تعطيل الراديو.

الخطوة 4. بروتوكول الاتصال النفقي للطبقة 2 (L2TP) هو بروتوكول اتصال نفقي يستخدم لدعم الشبكات الخاصة الظاهرية (VPN). وهو لا ينص على أي تشفير أو سرية في حد ذاته، بل يعتمد على بروتوكول تشفير يمر فيه داخل النفق لتوفير الخصوصية. للسماح لأنفاق L2TP بالمرور من خلال ATA، يتم تمكين مرور L2TP بشكل افتراضي. لتعطيل مرور L2TP، انقر على زر تعطيل الراديو.

الخطوة 5. انقر على إرسال. يتم حفظ التغييرات وتحديث الجهاز.

ملاحظة: إذا قام المسؤول بتعطيل المرور، فسيمنع عملاء VPN من الاتصال بشبكتك.