الهدف

جودة الخدمة (QoS) هي ميزة تتيح لك إعطاء الأولوية لحركة المرور الحرجة ومنع تكدير النطاق الترددي وإدارة إزدحام الشبكة لمنع إسقاط الحزم. يقصد ب Upstream مدى سرعة قيام خادم إنترنت للمضيف (المسؤول) بإرسال البيانات إلى الشبكة. تضمن جودة الخدمة خدمة أفضل للأنواع ذات الأولوية العالية من حركة مرور الإنترنت، والتي قد تتضمن تطبيقات كثيرة المتطلبات وفي الوقت الفعلي مثل مؤتمرات الفيديو. الهدف من هذه المقالة هو شرح كيفية تعيين عرض النطاق الترددي العريض للتدفق ليلائم خدمة النطاق الترددي العريض على مهايئ هاتف SPA122.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· مهايئ هاتف SPA122

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

النطاق الترددي العريض للتدفق لضمان جودة الخدمة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد الشبكة > التطبيق > جودة الخدمة. يتم فتح صفحة جودة الخدمة:

ملاحظة: يتم تمكين جودة الخدمة بشكل افتراضي، كما تساعد على ضمان أولوية الصوت أثناء فترة حركة مرور الشبكة الكثيفة.

الخطوة 2. انقر فوق الزر تشغيل دائم لتمكين إعدادات جودة الخدمة (QoS) في جميع الأوقات، وهذا يعني أنه يتم ترتيب أولويات الحزم بناء على إعدادات جودة الخدمة (QoS) في جميع الأوقات أو انقر فوق زر تشغيل عند إستخدام الهاتف أثناء إستخدام الراديو لتمكينه فقط عندما تكون هناك حركة مرور صوتية. يكون الإعداد الافتراضي قيد التشغيل عند إستخدام الهاتف.

الخطوة 3. أدخل قيمة أقصى عرض نطاق ترددي متاح للتدفق (بالكيلوبت/ثانية) يحدده موفر خدمة الإنترنت في حقل عرض النطاق الترددي للتدفق. القيمة الافتراضية هي 10000 كيلوبت/ثانية.

ملاحظة: لا تتجاوز عرض النطاق الترددي للتدفق من الخادم الذي يتم إستقباله من موفر الخدمة. إذا دخل المسؤول قيمة أعلى، فقد يؤدي ذلك إلى إسقاط حركة المرور في شبكة موفر الخدمة.

الخطوة 4. انقر على إرسال. يتم تكوين التغييرات وتحديث الجهاز.