الأهداف

يقوم بروتوكول وقت الشبكة (NTP) بمزامنة ساعات أجهزة الشبكة عبر الإنترنت. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات الوقت على جهاز SPA122 VoIP. يمكن للمستخدم تعيين منطقته الزمنية والوقت المحلي والتاريخ المحلي أو تكوينه باستخدام خادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP).

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SPA100

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

إعدادات الوقت

تعيين الوقت يدويا

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد الشبكة > الإعداد الأساسي > إعدادات الوقت. يتم فتح صفحة إعدادات الوقت:

الخطوة 2. انقر فوق زر مرجع دليل المستخدم لإدخال التاريخ والوقت الحاليين يدويا.

الخطوة 3. أدخل السنة الحالية في حقل التاريخ واختر القيم المطلوبة من القائمة المنسدلة الشهر واليوم.

الخطوة 4. أدخل قيم الساعة (الساعات) والدقيقة (الدقائق) والثانية (القيم) المناسبة على التوالي من القوائم المنسدلة للوقت.

الخطوة 5. انقر على إرسال. يتم تكوين التغييرات وتحديث الجهاز.

تعيين الوقت تلقائيا

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد الشبكة > الإعداد الأساسي > إعدادات الوقت. يتم فتح صفحة إعدادات الوقت:

الخطوة 2. انقر فوق الزر انتقاء المنطقة الزمنية واختر المنطقة الزمنية المناسبة من القائمة المنسدلة المنطقة الزمنية.

الخطوة 3. إذا كنت ترغب في تمكين "التوفير في ضوء النهار" فتحقق من خانة الاختيار ضبط الساعة لتغييرات حفظ ضوء النهار. إذا كنت تريد تعطيل عمليات حفظ ضوء النهار، قم بإلغاء تحديد هذا الخيار.

الخطوة 4. أخترت العملية إعداد ل العنوان من الوقت نادل للجهاز من الوقت نادل عنوان مجال. الخيارات الممكنة هي:

· تلقائي — يتم تعيين خادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP) تلقائيا للجهاز. هذا هو الإعداد الافتراضي.

· يدوي — أختر يدويا من عنوان خادم الوقت وأدخل عنوان IP الخاص بخادم NTP إذا أراد المسؤول تحديد خادم NTP يدويا.

الخطوة 5. أدخل قيمة الفاصل الزمني (بالثواني) في حقل مؤقت إعادة المزامنة. يتحكم هذا المؤقت في عدد مرات إعادة مزامنة الجهاز مع خادم NTP. الإعداد الافتراضي هو 3600 ثانية.

الخطوة 6. (إختياري) تحقق من خيار الاسترداد التلقائي بعد إعادة التمهيد للسماح للجهاز بإعادة الاتصال تلقائيا بخادم الوقت بعد إعادة تمهيد النظام.

الخطوة 7. انقر على إرسال. يتم تكوين التغييرات وتحديث الجهاز.